目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

准則和限制

開始之前

內嵌模式詳細資訊

內嵌集網路圖表

配置內嵌集

修改或刪除內嵌集

簡介

本檔案介紹新增到Cisco安全防火牆7.4.1中的FDM內嵌集。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- FDM概念和配置

- 適用於FDM管理的1000、2100和3100系列平台上的FTD

採用元件

本文檔中的資訊基於FDM 7.4.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

內嵌集提供僅IPS介面。如果您有單獨的防火牆保護這些介面並且不需要防火牆功能的開銷，則可以實施僅IPS介面。

內聯集就像電線上的凸點，將兩個介面繫結在一起，以插入現有網路。此功能允許將裝置安裝在任何網路環境中，而無需配置相鄰的網路裝置。內聯介面無條件接收所有流量，但是除非顯式丟棄，否則這些介面上接收的所有流量都會從內聯集重新傳輸。

准則和限制

- 您只能在這些裝置型號上配置內聯集：Firepower 1000系列、Firepower 2100、安全防火牆3100。

- 內聯集中允許的介面型別：物理，EtherChannel。

- 不能在內嵌集中包含管理介面。

- 不能更改內聯集中使用的介面的屬性：名稱、模式、介面ID、MTU、IP地址。

- 如果啟用Tap Mode，Snort Fail Open將被禁用。

- 使用內嵌集時，不允許雙向轉發檢測(BFD)回應資料包通過裝置。如果運行BFD的裝置兩側有兩個鄰居，則裝置會丟棄BFD回應資料包，因為這些資料包的源IP地址和目標IP地址相同，並且似乎是LAND攻擊的一部分。

- 對於內聯集和被動介面，裝置最多支援資料包中的兩個802.1Q報頭（也稱為Q-in-Q支援）。

附註：防火牆型別的介面不支援Q-in-Q，僅支援一個802.1Q報頭。

- 內嵌集中的介面不支援路由、NAT、DHCP（伺服器、使用者端或中繼）、VPN、TCP攔截、應用程式檢查或Netflow。

開始之前

- 建議為連線到威脅防禦內嵌配對介面的啟用STP的交換機設定STP PortFast。

- 設定可以是內嵌整合員的實體或EtherChannel介面。您只能配置以下值：名稱、雙工、速度和路由模式（請勿選擇被動）。 請勿配置任何型別的定址，即手動IP地址、DHCP或PoE。

內嵌模式詳細資訊

- 此功能允許您使用內嵌集。這將啟用不分配IP的流量檢測。

- 內聯模式可用於物理介面、EtherChannel和安全區域。

- 在內嵌配對中使用介面和EtherChannel時，會自動為其設定內嵌模式。

- 內嵌模式可防止對相關的介面和EtherChannel進行變更，直到將它們從內嵌配對中移除。

- 處於內聯模式的介面可以與設定為內聯模式的安全區域關聯。

內嵌集網路圖表

流量僅使用物理連線通過介面A和B從Router1流到Router2。

網路圖表

配置內嵌集

- 從FDM儀表板導航到Interfaces卡。

Interfaces頁籤

- 要啟用介面，請單擊接口的Status圖示。

狀態圖示

啟用介面

- 要編輯介面，請點選介面的編輯（鉛筆）圖示。

編輯介面

- 輸入Interface Name並選擇模式作為Routed。請勿配置任何IP地址。

編輯介面

- 要建立內嵌集，請導航到內嵌集選項卡。

建立內嵌集

要新增內嵌集，請點選Add(+ icon)。

新增內嵌集

- 為內嵌集設定名稱。

- 設定所需的MTU（可選）。 預設值為1500，這是支援的最小MTU。

- 在Interface Pairs部分中，選擇介面。如果需要更多配對，請按一下「添加另一個配對」連結。

介面對

- 要配置內聯集的高級設定，請導航到Advanced頁籤。

高級設定

- 選擇Mode作為Inline。如果分流器模式已啟用，則Snort失效開放功能會停用。

內嵌模式

- Snort失效開放允許在Snort進程繁忙或關閉時新流量和現有流量未經檢查就通過（啟用）或丟棄（禁用）。

- 選擇所需的Snort失效開放設定。

- 無法設定Busy和Down選項中的任一、一個或兩個選項。

Snort失效開放

- 當其中一個介面關閉時，Propagate Link State選項會自動關閉內嵌配對中的第二個介面。當被關閉的介面恢復運行時，第二個介面也會自動恢復。

- 設定好所有內容後，按一下Ok以儲存組態。

傳播連結狀態

- 要將此內聯集新增到安全區域，請導航到對象>安全區域。

- 按一下Add以建立新的安全區域。

新增安全區域

- 設定Name，將模式選擇為Inline，然後新增Inline Set的介面。然後按一下OK進行儲存。

新增介面

- 導覽至Deployment索引標籤並Deploy變更內容。

修改或刪除內嵌集

「編輯」和「刪除」操作可用於內嵌集。

內嵌集的操作