目錄

簡介

是否有方法在FMC GUI外監控正在進行的服務升級的進度？

必要條件

需求

採用元件

說明

從FMC GUI推送升級

輸入裝置的根提示

瀏覽至與升級相關的目錄

進入目錄後，跟蹤現有的status.log檔案

其他資訊

簡介

本檔案介紹如何透過CLI監控Firepower威脅防禦(FTD)或防火牆管理中心(FMC)裝置升級的進度。

是否有方法在FMC GUI外監控正在進行的服務升級的進度？

是，可透過裝置的CLI監控持續升級的進度。當升級被推送到FMC受管裝置（或FMC本身）時，將在裝置上建立與升級相關聯的目錄。此目錄中包含status.log檔案，可監控整個升級的進度。這些說明將介紹如何透過CLI訪問和監控升級狀態。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Firepower Threat Defense (FTD)

- 防火牆管理中心(FMC)

採用元件

- FMC 4600版本7.2.5

- FTD 2110版本7.0.4

- 備註：適用於所有FTD/FMC版本的指示。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

說明

從FMC GUI推送升級

在升級目錄透過裝置CLI可用之前，需要從FMC GUI推送升級。

輸入裝置的根提示

無論是否透過SSH或控制檯連線到裝置，都可在提示符處鍵入expert，然後鍵入sudo su和口令以輸入root：

CLI提示

瀏覽至與升級相關的目錄

FTD：目錄為/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_SSP_FP2K_Upgrade-7.2.5

FTD目錄範例

FMC：目錄為/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Patch-7.2.5.2

FMC目錄範例

注意：目錄路徑的最後一部分取決於不同的因素，包括軟體、平台和版本。

進入目錄後，跟蹤現有的status.log檔案

命令：tail -f status.log

FTD：

FTD status.log

FMC：

FMC status.log

注意：status.log檔案會隨著升級的進行自動更新。

其他資訊

FMC 7.2+版現在能夠直接從FMC GUI監控受管裝置的升級進度。推送更新後，導航FMC GUI通知頁籤並找到與升級相關的任務。按一下作業上的檢視詳細資訊選項可開啟升級專用的監控視窗。

FMC GUI升級任務

監控視窗包含進行中升級的有用資訊。資訊包括來自status.log檔案的升級詳細資訊、升級階段、進度百分比和日誌詳細資訊。

FMC GUI升級監控窗口