目錄

簡介

背景

升級前停用SNMP

FMC步驟：

第1步：登入到FMC

第2步：導航至Devices > Platform Settings

第3步：編輯與您的FTD裝置關聯的策略

第4步：選擇SNMP

第5步：停用SNMP伺服器

第6步：儲存到策略並進行部署

如果您已升級且發生開機回圈：

簡介

本檔案介紹與Cisco錯誤ID CSCwi63113相關的資訊， 以及在升級到FTD版本7.2.6期間如何防止問題。

背景

思科Firepower威脅防禦軟體版本7.2.6包含思科漏洞ID CSCwi63113，該漏洞可阻止某些裝置在啟用SNMP時啟動。在安裝7.2.6之前，請停用SNMP，直到可以升級到7.2.7或更高版本。正在對此進行修復，將於2024年5月3日發佈為7.2.7。此外，思科將在2024年5月6日前發佈7.2.5.2，即7.2.5.1，僅對CVE-2024-20353、CVE-2024-20359和CVE-2024-20358進行了修正。

升級前停用SNMP

FMC步驟：

第1步：登入到FMC

第2步：導航至Devices > Platform Settings

第3步：編輯與您的FTD裝置關聯的策略

第4步：選擇SNMP

第5步：停用SNMP伺服器

第6步：儲存到策略並進行部署

有關詳情，請參閱此缺陷，請訪問：思科漏洞ID CSCwi63113。

如果您需要任何詳細資訊，請聯絡Cisco TAC (support.cisco.com)和參考神秘門(cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

如果您已升級且發生開機回圈：

如果您已經更新到7.2.6，並且遇到思科漏洞ID CSCwi63113的影響，請與思科TAC (support.cisco.com)聯絡。