目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

判斷在FTD上執行的作用中Snort版本

FTD命令列介面(CLI)

由Cisco FDM管理的FTD

由思科FMC管理的FTD

由思科CDO管理的FTD

相關資訊

簡介

本文檔介紹在思科Firepower裝置管理器(FDM)、思科Firepower管理中心(FMC)或思科Defense Orchestrator(CDO)管理思科Firepower威脅防禦(FTD)時，確認其運行的活動Snort版本的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Firepower Management Center(FMC)

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD)

- Cisco Firepower裝置管理員(FDM)

- Cisco Defense Orchestrator(CDO)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD)v6.7.0和7.0.0

- 思科Firepower管理中心(FMC)v6.7.0和7.0.0

- Cisco Defense Orchestrator(CDO)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

SNORT®入侵防禦系統正式推出了Snort 3，這是一種全面的升級，具有提高效能、加快處理速度、提高網路可擴充性等改進和新功能，並且擁有200多個外掛，因此使用者可以為其網路建立自定義設定。

Snort 3的優勢包括，但不限於：

- 改進的效能

- 改進的SMBv2檢測

- 新的指令碼檢測功能

- HTTP/2檢測

- 自定義規則組

- 使自定義入侵規則更易於編寫的語法

- 入侵事件中「would have dropped」內聯結果的原因

- 將更改部署到VDB、SSL策略、自定義應用檢測器、強制網路門戶身份源和TLS伺服器身份發現時，不重新啟動Snort

- 由於Snort 3特定的遙測資料傳送到思科成功網路，並且故障排除日誌更出色，因此可維護性得到提高

對Snort 3.0的支援是為6.7.0思科Firepower威脅防禦(FTD)引入的，此時正通過Cisco Firepower裝置管理器(FDM)管理FTD。

註：對於由FDM管理的新6.7.0 FTD部署，Snort 3.0是預設檢測引擎。如果您將FTD從舊版本升級到6.7，則Snort 2.0仍舊是作用中檢查引擎，但您可以切換到Snort 3.0。

註：對於此版本，Snort 3.0不支援虛擬路由器、基於時間的訪問控制規則或TLS 1.1或更低連線的解密。僅在不需要這些功能時才啟用Snort 3.0。

然後，Firepower 7.0版引入了對Cisco FDM和Cisco Firepower管理中心(FMC)管理的Firepower威脅防禦裝置的Snort 3.0支援。

註：對於新的7.0 FTD部署，Snort 3現在是預設檢測引擎。已升級的部署繼續使用Snort 2，但您可以隨時進行切換。

注意：您可以在Snort 2.0和3.0之間自由切換，以便根據需要恢復更改。每次切換版本時流量都會中斷。

注意：在切換到Snort 3之前，強烈建議您閱讀並理解《Firepower Management Center Snort 3配置指南》。請特別注意功能限制和遷移說明。雖然升級到Snort 3是為了將影響降至最低而設計的，但功能並不完全對應。升級之前的計畫和準備工作可以幫助您確保按照預期處理流量。

判斷在FTD上執行的作用中Snort版本

FTD命令列介面(CLI)

若要判斷在FTD上執行的作用中Snort版本，請登入FTD CLI並執行show snort3 status命令：

範例1:當沒有顯示輸出時，FTD會執行Snort 2。

>show snort3 status

>

範例2:當輸出顯示「Currently running Snort 2」時,FTD會執行Snort 2。

>show snort3 status

Currently running Snort 2

範例3:當輸出顯示「Currently running Snort 3」時,FTD會執行Snort 3。

>show snort3 status

Currently running Snort 3

由Cisco FDM管理的FTD

若要判斷在Cisco FDM管理的FTD上執行的作用中Snort版本，請繼續執行以下步驟：

1. 通過FDM Web介面登入到Cisco FTD。

2. 從主選單中選擇Policies。

3. 然後，選擇Intrusion頁籤。

4. 尋找「Snort版本」或「檢查引擎」一節，以確認FTD中處於使用中的Snort版本。

範例1:FTD執行snort版本2。

範例2: FTD執行snort版本3。

由管理的FTD Cisco FMC

若要判斷在Cisco FMC管理的FTD上執行的作用中Snort版本，請繼續執行以下步驟：

1. 登入到Cisco FMC Web介面。

2. 從Devices選單中選擇Device Management。

3. 然後，選擇適當的FTD裝置。

4. 按一下Edit鉛筆圖示。

5. 選擇Device索引標籤，並檢視Inspection Engine部分，以確認FTD中處於活動狀態的Snort版本：

範例1:FTD執行snort版本2。

範例2: FTD執行snort版本3。

由管理的FTD Cisco CDO

若要判斷在Cisco Defense Orchestrator管理的FTD上執行的作用中Snort版本，請繼續執行以下步驟：

1. 登入到Cisco Defense Orchestrator網路介面。

2. 從Inventory功能表中選擇適當的FTD裝置。

3. 在Device Details部分中，查詢Snort Version:

範例1:FTD執行snort版本2。

範例2: FTD執行snort版本3。

相關資訊

- Cisco Firepower發行說明，版本6.7.0

- Cisco Firepower發行說明，版本7.0

- Snort 3網站

- 技術支援與文件 - Cisco Systems