目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

組態

網路圖表

配置DHCP中繼

配置DHCP中繼代理

配置外部DHCP伺服器

在外部DHCP伺服器上啟用選項43

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文說明如何在FMC管理的FTD中使用，在DHCP伺服器上啟用選項。

必要條件

需求

- Firepower技術知識

- 動態主機控制協定(DHCP)伺服器/DHCP中繼知識。

採用元件

- 本檔案中的資訊是根據虛擬思科FTD和FMC 7.4.0版

- Windows Server 2019用作DHCP伺服器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

威脅防禦裝置可以使用RFC 2132、RFC 2562和RFC 5510中指定的DHCP選項傳輸資訊。

它支援編號為1到255的所有DHCP選項，但選項1、12、50-54、58-59、61、67和82除外。

RFC 2132指定了兩個與供應商特定配置相關的DHCP選項：選項60和選項43。

本文檔提供配置示例，並說明DHCP選項43（供應商特定資訊）如何在Windows Server 2019上運行，FTD將充當DHCP中繼代理。

選項43使DHCP伺服器能夠向客戶端傳輸供應商特定的資訊，方便接入點等裝置找到並連線到其控制器，即使它們位於不同的VLAN或子網上。

組態

網路圖表

Network_Diagram

配置DHCP中繼

FTD介面充當DHCP中繼代理，促進使用者端與外部DHCP伺服器之間的通訊。

它偵聽客戶端請求並附加基本配置資料，例如DHCP伺服器向客戶端分配地址所需的客戶端鏈路資訊。

當從DHCP伺服器收到響應時，介面將應答資料包轉發回DHCP客戶端。

配置DHCP中繼包括兩個主要步驟：

1.設定DHCP中繼代理。

2.設定外部DHCP伺服器。

配置DHCP中繼代理

要配置DHCP中繼，請檢查以下步驟：

1.導航至Devices > Device Management。

2.按一下FTD裝置的編輯按鈕。

3.導航到DHCP > DHCP Relay選項。

4.按一下Add。

Interface:從下拉選單中選擇相應的介面。這是介面偵聽客戶端請求的位置，並且DHCP客戶端可以直接連線到此介面以處理IP地址請求。

啟用DHCP中繼：選中此框以啟用DHCP中繼服務。

DHCP_Relay_Agent_Config

5.按一下OK儲存DHCP中繼代理的配置設定。

配置外部DHCP伺服器

要配置將客戶端請求轉發到的外部DHCP伺服器的IP地址，請檢查以下步驟：

導航到DHCP Server部分，然後按一下Add"

1.在Server欄位中，輸入DHCP伺服器的IP地址。您可以從下拉選單中選擇一個現有網路對象，也可以通過按一下加號(+)圖示建立一個新的網路對象。

2.在Interface欄位中，指定連線到DHCP伺服器的介面。

3.要儲存配置，請按一下OK。然後，按一下Save以儲存平台設定。

DHCP_Server_Config

4.接下來，轉到部署選項，選擇要應用更改的FTD裝置，然後按一下部署以啟動平台設定的部署。

在外部DHCP伺服器上啟用選項43

請註：根據RFC 2132，選項43的最小長度為1。

導航到DHCP伺服器設定並轉到IPv4，然後選擇Scope和Scope Options >More Actions >Configure Options並啟用選項43

Enable_Option_43_On _External_DHCP_Server

最初，預設設定會保留值為空，導致FTD捨棄封包並將其分類為格式不正確的封包。

Default_Config_Of_Option_43

從使用Wireshark的伺服器端，我們發現，在OFFER資料包中，當長度為0時，沒有選項43的值。

Non_Working_Server_Side_cap

Cisco Firepower威脅防禦(FTD)捨棄這些封包，因為這些封包的長度為0，且被視為格式錯誤，違反了RFC 2132。

firepower# debug dhcprelay packet

debug dhcprelay packet enabled at level 1

ftd# DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on Lan_network interface

DHCP: Received a BOOTREQUEST from interface 3 (size = 302)

DHCPD/RA: Binding successfully added to hash table

DHCPRA: relay binding created for client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: setting giaddr to 192.168.7.2.

dhcpd_forward_request: request from 0050.56a0.2c59 forwarded to 192.168.2.6.

DHCPD/RA: option 43 is malformed.

DHCPD/RA: Unable to load workspace.

DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on Lan_network interface

DHCP: Received a BOOTREQUEST from interface 3 (size = 328)

DHCPRA: relay binding found for client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: setting giaddr to 192.168.7.2.

DHCPRA: Server request counter 1

dhcpd_forward_request: request from 0050.56a0.2c59 forwarded to 192.168.2.6.

要根據RFC 2132將二進位制值調整為大於0，請按兩下043 Vendor Specific Info欄位並將值設定為00，如下圖所示。

此更改可確保IP地址成功租借給客戶端。

Changed_Binary_Value_to_

當選項43上的值設定為1時，伺服器端DORA進程

伺服器端_工作_pcap

當選項43上的值設定為1時，客戶端DORA會進行處理，我們可以看到客戶端是通過IP租借的。

客戶端_工作端_pcap

firepower# debug dhcprelay packet

debug dhcprelay packet enabled at level 1

ftd# DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on Lan_network interface

DHCP: Received a BOOTREQUEST from interface 3 (size = 302)

DHCPRA: relay binding found for client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: setting giaddr to 192.168.7.2.

dhcpd_forward_request: request from 0050.56a0.2c59 forwarded to 192.168.2.6.

DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on dhcp_server interface

DHCP: Received a BOOTREPLY from relay interface 2 (size = 300, xid = 0x81f5dddc) at 06:55:25 UTC Tue Mar 18 2025

DHCPRA: relay binding found for client 0050.56a0.2c59.

DHCPD/RA: creating ARP entry (192.168.7.10, 0050.56a0.2c59).

DHCPRA: forwarding reply to client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: Client Ip Address :192.168.7.10

DHCPRA: subnet mask in dhcp options :255.255.255.0

DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on Lan_network interface

DHCP: Received a BOOTREQUEST from interface 3 (size = 328)

DHCPRA: relay binding found for client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: Server requested by client 192.168.2.6

DHCPRA: setting giaddr to 192.168.7.2.

DHCPRA: Server request counter 1

dhcpd_forward_request: request from 0050.56a0.2c59 forwarded to 192.168.2.6.

DHCPD/RA: Relay msg received, fip=ANY, fport=0 on dhcp_server interface

DHCP: Received a BOOTREPLY from relay interface 2 (size = 300, xid = 0x81f5dddc) at 06:55:25 UTC Tue Mar 18 2025

DHCPRA: relay binding found for client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: exchange complete - relay binding deleted for client 0050.56a0.2c59.

DHCPD/RA: Binding successfully deactivated

dhcpd_destroy_binding() removing NP rule for client 192.168.7.2

DHCPD/RA: free ddns info and binding

DHCPD/RA: creating ARP entry (192.168.7.10, 0050.56a0.2c59).

DHCPRA: forwarding reply to client 0050.56a0.2c59.

DHCPRA: Client Ip Address :192.168.7.10

DHCPRA: subnet mask in dhcp options :255.255.255.0

驗證

設定DHCP伺服器或中繼之前，請確保FTD已向FMC註冊。此外，在DHCP中繼配置中驗證是否存在與DHCP伺服器的連線。

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

><Press Enter>

firepower# ping

從FTD CLI驗證DHCP中繼代理配置。

firepower# show running-config dhcprelay

dhcprelay server 192.168.2.6 dhcp_server

dhcprelay enable Lan_network

dhcprelay timeout 60

dhcprelay information trust-all

疑難排解

若要疑難排解，請考慮以下幾點：

1.驗證FTD和DHCP伺服器之間的路由，確保可從DHCP伺服器連線至該路由。

2.確保DHCP伺服器具有訪問DHCP中繼代理介面的路由。

3.若要解決使用者端無法接收IP位址的問題，您可以在FTD路由介面上執行封包擷取。

這將允許您檢查資料包捕獲中DHCP伺服器的DORA進程。

您可以使用使用Firepower威脅防禦捕獲和Packet Tracer有效地執行資料包捕獲。

要停止和刪除之前啟動的特定資料包捕獲會話，請執行以下命令。

no capture <capture_name>

4.要檢查狀態並收集dhcprelay debug，請執行以下命令

為此，請登入FTD CLI。

system support diagnostic-cli

enable

按Enter鍵。

show dhcprelay statistic

show dhcprelay state

要檢查調試是否已啟用，請在以下命令執行。

show debug

To capture debug excute below commands

debug dhcprelay packet

debug dhcprelay event

To disable debug

undebug all

相關資訊

使用FMC設定FTD上的DHCP伺服器和中繼

DHCP和DDNS

技術支援與文件 - Cisco Systems