目錄

問題

在運行7.6.5-106版本的防火牆管理中心(FMC)上成功安裝修補程式CY(Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_CY-7.6.5.1-2.sh.REL.tar)後，使用者介面(UI)中顯示的版本號和show version命令輸出的輸出仍顯示7.6.5-106，而不是反映修補程式版本。安裝沒有錯誤，但不確定版本號是否必須更改以反映熱修復程式的安裝。

> show version

-------------------[ FMC1600-4 ]--------------------

Model                     : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66) Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                      : 12345678-1234-1234-1234-1234567890

Rules update version      : 2026-07-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20260729-2041

VDB version               : 406

----------------------------------------------------

環境

FMC版本7.6.5-106。其他軟體版本也可能會受到影響。

解析

FMC（和FTD）熱修復程式安裝的預期行為。安裝修補程式時（例如，7.6.5.1-2在7.6.5 Build 106之上），UI和show version命令輸出中顯示的軟體版本/內部版本將保留基本發行版本(7.6.5-106)。 修補程式單獨進行驗證，並且不會更改顯示的基本版本字串。

驗證修補程式安裝

要確定修復程式是否安裝在防火牆上，請使用以下步驟從FMC CLI檢查修補程式歷史記錄：

1.進入專家模式：

> expert

2.顯示補丁程式歷史記錄：

device:~$ cat /etc/sf/patch_history_detailed

[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172

[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2

[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106

[260804 12:50:53:636] Hotfix Hotfix_CY-2

其他考量事項

如果對將來的升級使用「就緒檢查」，它將根據修補程式歷史記錄（而不是UI版本字串）確定修補程式狀態，因此此行為是正常的，不會影響升級。

原因

這是FMC修補程式安裝的設計行為。系統在修補程式歷史記錄中分別跟蹤修補程式安裝時，會維護基本軟體版本顯示。

相關內容

- 思科安全防火牆威脅防禦修補程式版本說明

- 思科技術支援與下載

- 思科錯誤ID CSCwb10571