目錄

問題

思科安全防火牆管理中心(FMC)上的漏洞資料庫(VDB)不會作為每週計畫軟體下載配置的一部分自動更新。VDB當前版本仍保留在build 423(2026-02-09 10:00:52)，儘管每週星期六晚上都會安排軟體下載，並在配置中選擇漏洞資料庫更新選項。手動更新VDB是成功的，這體現在能夠通過「內容更新」螢幕手動從build 423更新到build 425(2026-03-10 08:32:15)，但自動計畫更新無法按預期運行。

環境

- 安全防火牆管理中心(FMC)

- 在每週軟體下載配置中啟用的漏洞資料庫更新選項

解析

可以採取以下步驟來排除和解決自動VDB更新問題：

步驟1.檢驗FMC中的計畫任務配置。

導航到System > Configuration > Scheduled Tasks。在較新的FMC版本中，路徑為：管理>高級>計畫。

步驟2.創建新的計畫任務以安裝軟體：

附註：

- 確保在下載和安裝任務之間有足夠的間隙。

- 作業計畫程式以UTC運行任務。

其他監控

實施配置建議後，監控計畫任務執行以驗證漏洞資料庫更新是否按預期自動發生。必須通過多個計畫的更新週期來觀察系統，以確認操作的一致性。

原因

「Download Latest Update（下載最新更新）」不會自動安裝已下載的軟體。您還需要建立「安裝最新更新」任務來安裝軟體。

相關內容

- 思科技術支援與下載