目錄

問題

Firewall Management Center(FMC)中的Platform Settings僅允許為SMTP伺服器配置欄位輸入IP地址。但是，使用Microsoft Exchange Online時，配置需要使用完全限定的域名(FQDN)而不是IP地址。此限制會阻止對依賴Microsoft Exchange Online服務的環境進行正確的SMTP伺服器配置，因為系統不接受「平台設定」中「SMTP伺服器」欄位中的FQDN條目。

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

環境

- 防火牆管理中心(FMC)7.4。其他軟體版本也可能受到影響。

解析

- 目前不支援此功能。

- 增強功能Cisco錯誤ID CSCwu25196已失敗。

原因

Firepower管理中心中的「平台設定」介面具有限制，即將SMTP伺服器配置限製為僅使用IP地址格式，從而阻止輸入Microsoft Exchange Online SMTP服務所需的FQDN。

相關內容

- 思科技術支援與下載