目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

收集備份的過程

從統一備份恢復管理中心

簡介

本文檔介紹如何在活動FMC上收集統一備份，其中為活動和備用FMC建立單個備份檔案。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全防火牆管理中心高可用性(FMC HA)概念和配置。

採用元件

本檔案中的資訊是根據FMCv 7.4.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

- 統一備份在活動管理中心上進行，在此為活動管理中心和備用管理中心建立一個備份檔案。統一備份僅適用於僅配置備份。如果需要事件備份或TID備份，則必須為活動管理中心和備用管理中心執行單獨的備份。選擇僅配置備份時，預設情況下會應用統一備份。在統一備份中，如果活動管理中心無法從備用管理中心獲取備份tar檔案，則會為可用於恢復的活動單元生成普通備份檔案。與普通備份相比，統一備份有多種好處。

- 統一備份不需要您在主用和備用管理中心進行單獨的備份。

- 在統一備份中，將刪除備份中的冗餘資料和儲存限制。

- 在常規備份中，當主裝置發生故障並且輔助裝置備份不可用時，您必須中斷輔助RMA的高可用性配對。在統一備份中可消除這種情況。

- 執行統一備份時，無需暫停HA同步即可對備用裝置執行備份。

收集備份的過程

- 登入管理中心，然後選擇System > Tools > Backup/Restore。

- Backup Management頁面列出所有本地和遠端儲存的備份檔案，包括統一備份檔案（僅配置）。

備份管理

- 輸入備份名稱，然後按一下Start Backup。

建立備份

啟動備份

- 備份已成功完成。檔案儲存在本地。

備份檔名

從統一備份恢復管理中心

- 登入到要還原的管理中心，然後選擇System > Tools > Backup/Restore。

- Backup Management頁面列出所有本地和遠端儲存的備份檔案，包括統一備份檔案（僅配置）。

- 如果統一備份檔案不在清單中，並且您已將其儲存在本地電腦上，請按一下Upload Backup。

- 選擇要還原的統一備份檔案，然後按一下還原。

還原檔案

- 在「Restore Backup」頁中，選擇要還原的裝置。由於統一備份儲存主管理中心和輔助管理中心的備份配置，因此需要選擇要還原的裝置。

選擇正確的狀態

- 要選擇已恢復的管理中心的狀態，請按一下Active或Standby單選按鈕。您必須驗證您的工作管理中心的角色和狀態，以避免兩個對等體具有相同的角色和狀態配置。恢復時選擇管理中心的錯誤角色和狀態可能會導致HA故障。

- 還原備份之前，請暫停HA同步。

- 按一下Restore，然後按一下Confirm Restore開始恢復。

確認還原

- 您可以從消息中心>任務檢查恢復狀態。

還原完成