目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

從Azure入口網站上的範本部署FDM

驗證虛擬機器配置

檢查在Azure上部署的VM

FDM的基本組態

簡介

本文檔介紹使用Azure Marketplace和模板在虛擬機器上部署Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual (FDM)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科安全防火牆管理中心(FMC)

- 思科安全防火牆威脅防禦(FTD)

- Azure帳戶/訪問許可權

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 思科安全防火牆威脅防禦虛擬版本：7.4.1、7.3.1、7.2.7、7.1.0、7.0.6和6.4.0

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

客戶嘗試從Azure在虛擬機器上部署Firepower裝置管理器(FDM)時遇到問題，特別是在使用Azure Marketplace和模板時。

從Azure入口網站上的範本部署FDM

若要從Azure入口網站部署FDM，請使用此程式：

1. 導航到Azure門戶，並在Azure服務中找到市場。搜尋並選擇Cisco安全防火牆威脅防禦虛擬- BYOL和PAYG。

搜尋Firepower並選擇Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtua - BOOL

2. 按一下「建立」以開始FTD的組態程式。

從Azure門戶建立VM

3. 在基本配置頁面中，為裝置建立資源組，選擇區域，然後為VM選擇名稱。

建立新的資源群組

4. 從可用選項中選擇所需的虛擬機器部署版本。

可在Azure Market上部署的版本

5. 設定「主要」帳戶的使用者名稱，選擇口令作為身份驗證型別，並設定VM訪問口令和管理口令。

使用者名稱和管理員密碼。

6. 對於管理型別，選擇FDM作為本文檔的目的。

管理裝置。

7. 在Cisco FTDv Settings頁籤中，檢視VM大小、儲存帳戶、公共IP地址和DNS標籤（完成基本配置後，預設情況下會建立）。

確保虛擬網路、管理子網和其他乙太網設定正確。

Cisco FTDv Settings。

8. 選擇Allow selected Port以啟用埠SSH (22)、SFTunnel (8305)和HTTPS (443)，從而透過HTTPS訪問虛擬機器並將SFTunnel埠遷移到FMC。

Cisco FTDv上允許的連線埠

驗證虛擬機器配置

9. 在Review + Create頁籤中檢視配置並建立虛擬機器。

檢閱並建立。

此時，我們可以提交虛擬機器建立。

10. 在概覽頁籤中監視部署進度，該頁籤上將顯示一條消息，指示部署正在進行。

部署進行中.

檢查在Azure上部署的VM

11. 建立虛擬機器後，在虛擬機器部分找到該虛擬機器，以便查詢其特性和分配的公用IP地址。

虛擬機器器位置

12. 使用瀏覽器瀏覽至裝置指派的IP位址，並開始初始設定FDM。

FDM的公用IP

FDM的基本組態

13. 透過選擇分配範圍內的IP、設定NTP並在許可證中註冊裝置來配置基本設定。

您可以在此處找到FDM初始配置的文檔。

FDM的基本配置

14. 註冊裝置後，請確保不再保留任何待處理的部署。