目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

交換機配置

FTD HA組態

驗證

簡介

本文檔介紹Cisco Catalyst交換機和Cisco安全防火牆之間高可用性冗餘連線的最佳實踐。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全防火牆威脅防禦(FTD)

- 安全防火牆管理中心(FMC)

- Cisco IOS® XE

- 虛擬交換系統(VSS)

- 高可用性(HA)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 安全防火牆威脅防禦7.2.5.1版

- 安全防火牆管理器中心版本7.2.5.1

- Cisco IOS XE版本16.12.08

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表

有些使用者相信，一個邏輯Catalyst交換器（VSS或堆疊）之間朝向一對HA FTD的單一連線連結（連線埠通道）就足以提供一個完整的備援解決方案，以防一個單元或連結失敗。這是一個常見的誤解，因為VSS或堆疊交換機設定充當單個邏輯裝置。同時，一對HA FTD充當兩個不同的邏輯裝置，其中一個充當作用中，另一個充當待命。

下一個圖表是無效設計，其中從設定的交換器向FTD HA配對設定單一連線埠通道：

設計無效

先前的設定無效，因為此連線埠通道作為連線到兩個不同裝置的單一連結，會造成網路衝突，因此跨距樹狀目錄通訊協定(SPT)會封鎖來自其中一個FTD的連線。

下圖是有效的設計，其中為交換機VSS或堆疊的每個成員配置了兩個不同的埠通道。

有效設計

組態

交換機配置

步驟 1.使用各自的虛擬區域網路(VLAN)設定連線埠通道。

MXC.PS.A.06-3850-02#configure terminal

MXC.PS.A.06-3850-02(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport mode access

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport access vlan 300

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 300

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#channel-group 2 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 2

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#no shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#exit

!

MXC.PS.A.06-3850-02(config)#interface GigabitEthernet 2/0/1

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport mode access

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport access vlan 300

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#channel-group 2 mode active

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#exit

!

MXC.PS.A.06-3850-02(config)#interface GigabitEthernet 1/0/2

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport mode access

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport access vlan 300

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#channel-group 3 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 3

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#no shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#exit

!

MXC.PS.A.06-3850-02(config)#interface GigabitEthernet 2/0/2

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#shutdown

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport mode access

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#switchport access vlan 300

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#channel-group 3 mode active

步驟 2.為連線埠通道VLAN設定交換虛擬介面(SVI) IP位址。

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#exit

MXC.PS.A.06-3850-02(config)#interface VLAN 300

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#ip address 10.8.4.31 255.255.255.0

MXC.PS.A.06-3850-02(config-if)#no shutdown

FTD HA組態

步驟 1.登入FMC GUI。

FMC登入

步驟 2.導航到裝置>裝置管理。

裝置管理

步驟 3.編輯所需的HA裝置，然後導航到Interfaces > Add Interfaces > Ether Channel Interface。

Ether-Channel建立

步驟 4.增加介面名稱、乙太網通道ID和成員介面。

Ether-Channel名稱

Ether-Channel ID和成員

注意：FTD上的乙太通道ID不需要與交換器上的連線埠通道ID相符。

步驟 5.導航到IPv4頁籤，然後在與交換機的VLAN 300相同的子網中增加一個IP地址。

Ether-Channel IP地址

步驟 6.儲存變更並進行部署。

儲存與部署

驗證

步驟 1.確保VLAN和埠通道介面的Status從交換機的角度為up。

MXC.PS.A.06-3850-02#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

Vlan300 10.8.4.31 YES manual up up

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

Port-channel2 unassigned YES unset up up

Port-channel3 unassigned YES unset up up

步驟 2.透過訪問裝置命令列介面，檢查兩個FTD單元上的埠通道Status是否均為up。

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

firepower> en

Password:

firepower# show interface ip brief

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

Port-channel1 10.8.4.30 YES unset up up

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

步驟 3.檢查交換器SVI和FTD連線埠通道IP位址之間的連線能力。

MXC.PS.A.06-3850-02#ping 10.8.4.30 source vlan 300

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.4.34, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.8.4.31

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms