目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

一般檔案

思科安全防火牆型號系列

思科安全防火牆安裝和升級指南

思科安全防火牆授權

思科安全防火牆威脅防禦(FTD)

思科安全防火牆雲端原生

思科安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)

思科安全防火牆管理中心(FMC)

思科安全防火牆裝置管理員(FDM)

ISR和ASR路由器上的Cisco Snort IPS

Cisco Defense Orchestrator(CDO)

Cisco Extended Detection and Response(XDR)

思科安全防火牆移轉工具

思科安全防火牆調適型安全裝置(ASA)

思科安全防火牆調適型安全裝置管理員(ASDM)

思科安全管理員(CSM)

思科安全通知

裝置管理

思科安全防火牆管理中心(FMC)

思科安全防火牆裝置管理員(FDM)

Cisco Defense Orchestrator(CDO)

受管裝置

思科安全防火牆威脅防禦(FTD)

思科安全防火牆調適型安全裝置(ASA)

思科安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)

安全防火牆和CSM資訊，用於與思科TAC共用以進行故障排除

思科工具和其他

相關資訊

簡介

本檔案將一些與思科安全防火牆產品的檔案、設定和疑難排解相關的最重要的思科連結集中在一起。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

以下文章是思科安全防火牆產品文檔、配置和故障排除的參考指南。建議您在聯絡Cisco TAC支援之前參閱本參考指南。

注意:幫助我們改進本《安全防火牆參考指南》！

如果您有任何與本參考指南中未列出的安全防火牆技術相關的思科文檔，請使用本文檔右上角的Feedback按鈕與我們共用。

一般檔案

在此部分中，您可以找到版本說明、產品手冊和產品資訊、升級、現場通知、安全通知、相容性、許可資訊、文檔藍圖、技術參考、配置指南和白皮書的相關資訊。

思科安全防火牆型號系列

平台

相關文章

標記

安全防火牆1000

思科安全防火牆1000系列

安全防火牆1000

Secure Firewall 1000系列文檔和下載

安全防火牆2100

思科安全防火牆2100系列

安全防火牆2100

Secure Firewall 2100系列文檔和下載

安全防火牆3100

思科安全防火牆3100系列

安全防火牆3100

Secure Firewall 3100系列文檔和下載

安全防火牆3100

安全防火牆3100系列深入分析

安全防火牆4100

思科安全防火牆4100系列

安全防火牆4100

Secure Firewall 4100系列文檔和下載

安全防火牆4200

思科安全防火牆4200系列

安全防火牆4200

Secure Firewall 4200系列文檔和下載

安全防火牆4200

安全防火牆4200系列深入分析

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000 系列

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000系列裝置文檔和下載

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000 系列

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000系列裝置文檔和下載

安全防火牆9300

思科安全防火牆9300系列

安全防火牆9300

安全防火牆9300系列文檔和下載

ASA5500-X

ASA 5500-X系列文檔和下載

具備FirePOWER的ASA5500-X

具備FirePOWER服務的ASA 5500-X文檔和下載

安全防火牆ISA 3000

思科安全防火牆ISA 3000系列

安全防火牆ISA 3000

安全防火牆ISA 3000系列文檔和下載

思科安全防火牆安裝和升級指南

平台

相關文章

標記

安裝/升級/重新映像

Secure Firewall安裝和升級指南

升級/修補程式還原

安全防火牆恢復或解除安裝升級

思科安全防火牆授權

平台

相關文章

標記

授權

Cisco Software Central

智慧型授權

思科安全防火牆智慧許可指南

智慧/經典/PLR許可

有關許可的常見問題(FAQ)

智慧/經典許可

Cisco Secure Firewall Management Center功能許可證

智慧/PLR許可

Cisco Secure Firewall Management Center(FMC)許可

智慧/PLR許可

思科安全防火牆裝置管理員(FDM)授權

智慧/PLR許可

適用於Firepower 4100/9300的Cisco安全FXOS - ASA授權

智慧型授權

使用FMC和FTD智慧授權註冊和常見問題疑難排解

思科安全防火牆威脅防禦(FTD)

平台

相關文章

標記

FTD

安全防火牆威脅防禦文檔和下載

FTD

導航思科安全防火牆威脅防禦文檔

FTD

安全防火牆威脅防禦相容性指南

FTD

安全防火牆威脅防禦/Firepower修補程式版本說明

FTD

Firepower資料路徑故障排除：概述

FTD

升級安全防火牆FTD

vFTD

安全防火牆威脅防禦虛擬系列

vFTD

安全防火牆威脅防禦虛擬產品手冊

vFTD

安全防火牆威脅防禦虛擬文檔和下載

vFTD

安全防火牆威脅防禦虛擬啟動指南

思科安全防火牆雲端原生

平台

相關文章

標記

安全防火牆雲原生

思科安全防火牆雲端原生系列

安全防火牆雲原生

安全防火牆雲原生文檔和下載

安全防火牆雲原生

安全防火牆雲原生啟動指南

思科安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)

平台

相關文章

標記

FXOS

回答Firepower可擴展作業系統(FXOS)常見問題

FXOS

適用於具有威脅防禦功能的Firepower 1000/2100和安全防火牆3100/4200的Cisco FXOS故障排除指南

FXOS

Cisco Firepower 1000、2100 FXOS、安全防火牆3100和4200 MIB參考指南

FXOS

思科安全防火牆4100/9300 FXOS機箱管理器配置指南

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS相容性指南

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS升級指南

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS韌體升級指南

思科安全防火牆管理中心(FMC)

平台

相關文章

標記

FMC

思科安全防火牆管理中心

FMC

安全防火牆管理中心產品手冊（新型號）

FMC

安全防火牆管理中心產品手冊（以前的型號）

FMC

Secure Firewall Management Center配置指南

FMC

Secure Firewall Management Center文檔、下載和支援的型號

FMC

安全防火牆管理中心升級指南

vFMC

Secure Firewall Management Center虛擬文檔和下載

vFMC

安全防火牆管理中心虛擬啟動指南

cdFMC

雲端提供的防火牆管理中心(cdFMC)

思科安全防火牆裝置管理員(FDM)

平台

相關文章

標記

FDM

安全防火牆裝置管理器配置指南

FDM

Secure Firewall Device Manager新功能（按版本）

FDM

安全防火牆裝置管理器概述影片

ISR和ASR路由器上的Cisco Snort IPS

平台

相關文章

標記

Snort IPS

Cisco Snort IPS配置指南

Snort IPS

路由器上的Cisco Snort IPS — 逐步配置

Snort IPS

Cisco ISR、ISRv和CSR上的Snort IP — 故障排除指南

Snort IPS

Cisco ASR上的Snort IPS — 配置指南

Snort IPS

在ISR 4000系列上部署Snort IPS

Snort IPS

Cisco Snort IPS for 4000系列整合多業務路由器產品手冊

Snort IPS

在ISR 1000系列上部署Snort IPS

Cisco Defense Orchestrator(CDO)

平台

相關文章

標記

CDO

Cisco Defense Orchestrator(CDO)

CDO

CDO與安全防火牆技術整合

Cisco Extended Detection and Response(XDR)

平台

相關文章

標記

XDR

Cisco Extended Detection and Response(XDR)

XDR

XDR與安全技術整合

思科安全防火牆移轉工具

平台

相關文章

標記

Secure Firewall 移轉工具

思科安全防火牆移轉工具

Secure Firewall 移轉工具

安全防火牆遷移工具文檔和下載

Secure Firewall 移轉工具

安全防火牆遷移工具相容性指南

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將Cisco Secure Firewall ASA遷移到Cisco Secure Firewall Threat Defense

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將具備FirePOWER服務(FPS)防火牆的ASA遷移至安全的防火牆威脅防禦

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將FDM管理的裝置遷移至安全的防火牆威脅防禦

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將Check Point防火牆遷移至安全防火牆威脅防禦

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將Palo Alto Networks防火牆遷移至安全的防火牆威脅防禦

Secure Firewall 移轉工具

使用遷移工具將Fortinet防火牆遷移至安全防火牆威脅防禦

思科安全防火牆調適型安全裝置(ASA)

平台

相關文章

標記

ASA

思科安全防火牆調適型安全裝置(ASA)

ASA

安全防火牆ASA文檔和下載

ASA

安全防火牆ASA相容性指南

ASA

安全防火牆ASA 5500和ASA 5500-X系列產品手冊

ASA

具備FirePOWER服務的安全防火牆ASA 5500-X產品手冊

ASAv

安全防火牆ASA虛擬產品手冊

ASAv

安全防火牆ASA虛擬文檔和下載

ASAv

安全防火牆ASA虛擬啟動指南

ASAc

容器化安全防火牆ASAc簡介

ASAc

《貨櫃化安全防火牆ASAc安裝及設定指南》

ASAc

容器化安全防火牆ASAc Cisco部落格

ASAc

容器化安全防火牆ASAc部署影片

思科安全防火牆調適型安全裝置管理員(ASDM)

平台

相關文章

標記

ASDM

思科安全防火牆調適型安全裝置管理員(ASDM)

ASDM

安全防火牆ASDM文檔和下載

ASDM

安全防火牆ASDM軟體下載

思科安全管理員(CSM)

平台

相關文章

標記

CSM

思科安全管理員

CSM

Cisco CSM版本、文檔和下載

CSM

Cisco CSM產品手冊

CSM

Cisco CSM安裝和升級指南

CSM

Cisco CSM軟體下載

CSM

Cisco CSM軟體下載v4.18+

思科安全通知

平台

相關文章

標記

安全防火牆1000

安全防火牆1000系列

安全防火牆2100

安全防火牆2100系列

安全防火牆3100

安全防火牆3100系列

安全防火牆4200

安全防火牆4200系列

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000系列裝置

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000系列裝置

安全防火牆9300

安全防火牆9300系列

安全防火牆ASA

安全防火牆ASA

安全防火牆ASAv

安全防火牆ASA虛擬(ASAv)

安全防火牆ISA 3000

思科3000系列產業資安裝置(ISA)

安全防火牆ASDM

安全防火牆ASDM

安全防火牆雲

安全防火牆雲原生

安全防火牆FMC

安全防火牆管理中心(FMC)

安全防火牆vFMC

安全防火牆管理中心虛擬(vFMC)

安全防火牆FTD

安全防火牆威脅防禦(FTD)

安全防火牆vFTD

安全防火牆威脅防禦虛擬(vFTD)

安全防火牆FXOS

安全防火牆FXOS安全建議、響應和通知

Cisco CSM

Cisco CSM安全諮詢、回應和通知

裝置管理

思科安全防火牆管理中心(FMC)

平台

相關文章

標記

FMC

在安全防火牆裝置上更改使用者的密碼

FMC

在Cisco FirePOWER 7000和8000系列裝置上配置集群

FMC

配置系列3防禦中心的高可用性

FMC

在Cisco Firepower 8000系列裝置上配置堆疊

FMC

配置Cisco Threat Intelligence Director並排除故障

FMC

配置FMC和FDM的CA捆綁的自動更新

FMC

使用Flex-Config在安全防火牆威脅防禦中配置BFD

FMC

將ISE作為RADIUS伺服器配置FMC和FTD外部身份驗證

FMC

將Azure配置為身份提供程式的FMC SSO

FMC

配置FMC以將稽核日誌傳送到系統日誌伺服器

FMC

在FMC上配置高可用性

FMC

使用NFS儲存裝置為FMC配置遠端備份

FMC

將Secure Firewall Management Center配置為不使用Eth0作為管理

FMC

FireSIGHT管理中心型號FS2000和FS4000的SSD/RAID重新配置過程

FMC

為訪問控制規則配置基於FQDN的對象

FMC

演示通過Secure Firewall的API-Explorer導航

FMC

Firepower 7000系列裝置導軌套件安裝說明

FMC

FMC 6.6.1+ — 升級前後的提示

FMC

IP地址被Cisco FireSIGHT系統的安全情報阻止或列入黑名單

FMC

在FMC GUI上使用統一事件檢視器監控事件

FMC

使用REST-API將對象批次推送到FMC

FMC

重新映像FireSIGHT管理中心和FirePOWER裝置

FMC

重新映像思科安全防火牆管理中心的硬體型號

FMC

安全防火牆REST API簡介

FMC

可能安裝在FireSIGHT系統上的更新檔案的型別

FMC

在高可用性中升級FMC

FMC

使用者文檔 — Cisco Firepower管理中心

FMC

驗證Firepower軟體版本

FMC

FireSIGHT管理中心FS4000型號可能觸發「磁碟降級」運行狀況警報

FMC

在FMC版本7.3+中實施回滾VDB版本

FMC

對Firepower裝置上的「思科雲配置 — 故障」 — 威脅資料更新警報進行故障排除

FMC

排除FireSIGHT系統上的風扇問題

FMC

疑難排解FireSIGHT系統上的URL過濾問題

FMC

排除Firepower管理中心上的安全情報源更新故障

思科安全防火牆裝置管理員(FDM)

平台

相關文章

標記

FDM

在具有Rest API的FDM上配置基於時間的訪問控制規則

FDM

在Firepower裝置管理器中配置並驗證系統日誌

FDM

使用RADIUS配置ISE的FDM外部身份驗證和授權

FDM

為Firepower 2100配置FDM機上管理服務

FDM

在高可用性中配置Secure Firewall裝置管理器

FDM

使用防火牆裝置管理器升級安全防火牆威脅防禦

Cisco Defense Orchestrator(CDO)

平台

相關文章

標記

CDO

在Cisco Defense Orchestrator(CDO)中部署雲交付的FMC(cdFMC)

CDO

在CDO上初始化並啟動防火牆遷移工具

受管裝置

思科安全防火牆威脅防禦(FTD)

平台

相關文章

標記

FTD

設定FTD上BGP的高級選項

FTD

在FTD上設定和驗證NAT

FTD

使用GUI在安全防火牆威脅防禦中配置BFD

FTD

為FMC管理的FTD配置雙ISP故障切換

FTD

使用SFTD/ASA和雲服務提供商配置eBGP HA

FTD

配置FDM主動身份驗證（強制網路門戶）

FTD

在FP9300（機箱內）上配置FTD集群

FTD

使用FDM配置FTD高可用性

FTD

在安全FTDv中設定通用介面

FTD

在FMC管理的安全防火牆上配置NAT 64

FTD

在Firepower威脅防禦上配置NetFlow安全事件記錄

FTD

在FMC上使用HTTP路徑監視器配置PBR

FTD

使用安全FMC在安全FTD上設定VXLAN介面

FTD

在高信任環境中在Azure中部署自動縮放的FTDv

FTD

FireSIGHT系統上的URL過濾配置示例

FTD

思科安全防火牆管理中心配置指南

FTD

釐清 Firepower Threat Defense 存取控制原則規則動作

FTD

澄清Firepower威脅防禦LINA進程CPU利用率

FTD

從Firepower威脅防禦裝置收集核心檔案

FTD

將Cisco ISE作為RADIUS伺服器與Windows Server 2012根CA在FTD上配置AnyConnect VPN

FTD

Firepower威脅防禦透明防火牆模式高級概念和故障排除提示

FTD

識別和分析FMC上的FTD故障轉移事件

FTD

在 Firepower 設備上安裝和升級 FTD

FTD

行銷宣傳資料 — 下一代防火牆

FTD

瞭解FTD的故障切換狀態訊息

FTD

瞭解適用於FTD叢集7.0的動態PAT上的連線埠分配

FTD

瞭解Snort3規則

FTD

從Snort 2過渡到Snort 3的安全防火牆指南

FTD

Cisco Secure Firewall Management Center Snort 3配置指南

FTD

瞭解安全防火牆威脅防禦上的VRF（虛擬路由器）

FTD

升級FTD HA（由FMC管理）

FTD

升級Firepower裝置上的FTD HA配對

FTD

使用防火牆裝置管理器升級安全防火牆威脅防禦

FTD

驗證Firepower模式、例項、高可用性和可擴充性配置

FTD

安全防火牆3100、4100和9300多例項效能

FTD

安全防火牆多例項資料平面和Snort核心例項大小

FTD

在Firepower 4100/9300上使用多例項功能

FTD

4100和9300系列裝置上的Firepower NGFW多例項效能

FTD

分析 Firepower 防火牆擷取，以有效針對網路問題進行疑難排解

FTD

嘗試升級Firepower裝置導致失敗「006_check_snort.sh」

FTD

通過FXOS機箱管理器更改或恢復FTD密碼

FTD

確定Sourcefire FirePOWER 7000和8000系列裝置中的網路流引擎卡問題

FTD

由於部分Lina引擎檢查透明FTD是否以內嵌配對方式運作，NetFlow和其他功能不支援

FTD

通過Firepower服務處理單流大型會話（大象流）

FTD

排除Firepower威脅防禦(FTD)群集故障

FTD

多例項HA FTD上的升級失敗

FTD

Xbox Live線上多玩家流量（Teredo隧道UDP 3544）被FTD阻止

FTD

兩個Firepower機箱具有重複的系統名稱時，FMC上的FTD HA配置問題

思科安全防火牆調適型安全裝置(ASA)

平台

相關文章

標記

ASA

在ASA上為VCS Expressway網真裝置配置NAT反射

ASA

ASA NAT配置和Expressway-E雙網路介面實施建議

ASA

在ASA後查詢其公有IP地址的主機之間的LAN通訊

ASA

ASA嵌入式事件管理器配置示例

ASA

內部和外部介面上的ASA 9.x SSH和Telnet配置示例

ASA

配置ASA的冗餘或備用ISP鏈路

ASA

配置用於ASA遷移的安全防火牆遷移工具

ASA

在CSM上部署示例到ASA

ASA

停用 ASA 的 SSH 伺服器 CBC 模式密碼

ASA

在 ASA 平台上安裝和設定 FirePOWER 服務模組

ASA

多情景ASA 9.x上的站點到站點VPN配置收到錯誤消息

ASA

Cisco安全防火牆ASA相容性

ASA

分析ASA的AAA裝置管理行為

ASA

ASA 8.4(x)將單個內部網路連線到Internet配置示例

ASA

ASA 8.x：適用於Windows的AnyConnect SSL VPN CAC智慧卡配置

ASA

ASA常見問題：如何為通過VPN隧道傳送的系統日誌指定ASA源介面？

ASA

ASA常見問題：ASA建立連線或斷開連線時，如何解釋其生成的系統日誌？

ASA

使用FXP的ASA檔案傳輸配置示例

ASA

ASA SNMP功能增強實施

ASA

ASA:DHCPv6中繼配置示例和故障排除

ASA

思科安全防火牆ASA殭屍網路流量過濾器指南

ASA

使用兩個不同的服務提供商配置BGP

ASA

使用UCS-E刀片在ISR裝置上配置FirePOWER服務

ASA

使用非預設IP或多個VLAN配置配置ASA 5506W-X

ASA

為雙內部網路配置ASA

ASA

配置ASA以傳遞IPv6流量

ASA

直通和直接ASA身份驗證配置示例

ASA

使用ISP冗餘時，EEM用於控制兩次NAT的NAT轉移行為配置示例

ASA

Firepower可擴展作業系統(FXOS)2.2：使用RADIUS通過ACS進行遠端管理的機箱身份驗證和授權

ASA

Firepower可擴展作業系統(FXOS)2.2：使用RADIUS通過ISE進行遠端管理的機箱身份驗證/授權 — 技術區域(cisco.com)

ASA

Firepower可擴展作業系統(FXOS)2.2：使用TACACS+通過ISE進行遠端管理的機箱身份驗證/授權 — 技術區(cisco.com)

ASA

在ASA 55xx-X裝置上安裝和升級Firepower威脅防禦

ASA

NAT和PAT語句在Cisco Secure ASA防火牆上的使用配置示例

ASA

PIX/ASA 8.0：登入時使用LDAP身份驗證分配組策略

ASA

瞭解使用HSRP路由器的透明模式上的ASA高可用性MAC表同步

ASA

升級Firepower裝置上的ASA HA配對

ASA

在2017年3月Microsoft Update之後，使用者到IP的對映不再出現在Cisco CDA中

ASA

ASA常見問題：如果同步動態路由，則在故障轉移後會發生什麼情況？

ASA

由於VPN客戶端斷開連線時存在流量環路，ASA的CPU使用率較高

ASA

ASA故障排除指南：系統日誌目標缺少日誌

ASA

ASA站點間透明群集的常見問題

ASA

自適應安全裝置上的日誌和調試之間的差異

ASA

禁用ASA上的服務模組監控以避免不需要的故障切換事件(SFR/CX/IPS/CSC)。

思科安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)

平台

相關文章

標記

FXOS

在FXOS機箱管理器中建立和管理邏輯裝置

FXOS

為1000、2100和3100系列重新映像安全防火牆威脅防禦

FXOS

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS命令參考

FXOS

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS韌體升級指南

FXOS

對Firepower 4100和9300系列中的FXOS執行完全重新映像

FXOS

使用Firepower機箱管理器升級Firepower可擴展作業系統(FXOS)

安全防火牆和CSM資訊，用於與思科TAC共用以進行故障排除

這是思科TAC支援團隊出於安全防火牆和CSM故障排除目的而請求的最常見資訊。

平台

相關文章

標記

FMC/FTD/FDM

安全防火牆疑難排解檔案產生程式

ASA

安全防火牆ASA技術支援檔案生成過程

FXOS

安全防火牆FXOS技術支援檔案生成過程

CSM

從GUI生成CSM診斷檔案

思科工具和其他

說明

相關文章

標記

思科安全防火牆站點

思科安全防火牆站點

思科社群

思科社群

思科部落格

思科安全防火牆部落格

Cisco Live

Cisco Live安全防火牆

思科視訊入口網站

Cisco視訊入口網站ASA

思科視訊入口網站

思科視訊入口安全防火牆

Cisco YouTube頻道

思科安全防火牆Youtube通道

思科培訓影片

思科下一代防火牆(NGFW)培訓影片

Cisco CLI Analyzer

Cisco CLI Analyzer

思科封包擷取

思科封包擷取組態產生器和分析器

Cisco Radkit

Cisco Radkit

Cisco Perf估算器

思科安全防火牆效能評估器

相關資訊

- 如需其他協助，請聯絡思科技術協助中心(TAC)。需要有效的支援合約： 思科全球支援聯絡人.

- 不要錯過！深入瞭解安全VPN參考指南的驚人世界： 思科安全VPN技術參考指南

- 思科技術支援與下載