目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

初始配置

回滾流程

驗證

限制

相關資訊

簡介

本檔案介紹將Secure Firewall Management Center(FMC)版本7.3及更新版本上的漏洞資料庫降級的過程。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科安全防火牆管理中心版本7.3 VDB 361

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

初始配置

在FMC GUI上，VDB版本在Main選單> > 關於。

在CLI上，VDB版本通過命令獲取  show version .

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.3.0 (Build 69)

UUID : e8f4b5de-4da1-11ed-b2ce-4637a3ef82f7

Rules update version : 2023-07-12-002-vrt

LSP version : lsp-rel-20230712-1621

VDB version : 361

----------------------------------------------------

回滾流程

如果先前的VDB版本不再儲存在FMC上，請導航至 系統() > Updates > Product Updates > Available Updates> Upload Updates，從本地電腦中選擇VDB檔案，然後按一下Upload。

在FMC上傳VDB檔案後，舊版VDB（本例中為359版）會顯示新的Rollback圖示，而不是Install圖標。

按一下「回滾」按鈕。

然後，勾選FMC覈取方塊並按一下安裝。

如果您在VDB回滾之後將更改部署到託管防火牆，則將顯示警告提示以通知您潛在的流量中斷。

驗證

回滾任務完成後，可以在主選單>下確認VDB版本 >關於。

最後，回滾VDB後，需要部署策略以將新的VDB配置推送到FMC管理的防火牆。

限制

- VDB rollback按鈕在FMC 7.3之前不可用。

- 您無法將VDB回滾到低於357的版本，如果將低於357的VDB版本上載到FMC，則回滾按鈕將呈灰色顯示。

- 如果VDB版本低於FMC的基本VDB版本，則會顯示已完成的成功回滾任務，但是，所顯示的VDB版本繼續顯示與之前的回滾嘗試相同。

在FMC CLI中，您可以確認發生這種情況，因為回滾目標版本低於基本FMC版本。這可在status.log檔案的FMC CLI上確認。

> expert

sudo su

cd /var/log/sf/vdb-4.5.0-<vdb number>/

cat status.log

root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-357# cat status.log

state:running

ui:The install has begun.

ui:[ 0%] Running script pre/000_start.sh...

ui:[ 4%] Running script pre/010_check_versions.sh...

ui:[ 4%] Non-Fatal error: Non-Fatal error: Cannot rollback to version(357) lower than default VDB 358

ui:[ 4%] The install completed successfully.

ui:The install has completed.

state:finished

----------------------------------------------------

相關資訊

- 思科技術支援與下載