??Firepower 4100?Secure Firewall 4200??????????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-15T05:00:00+00:00
Description: ????Cisco Firepower(FPR)4110???Cisco Secure Firewall(CSF)4215???????????????

目錄

問題

環境

解析

關鍵相容性點

所需硬體更換

限制和注意事項

原因

相關內容

- 問題
- 環境
- 解析
- 關鍵相容性點
- 所需硬體更換
- 限制和注意事項
- 原因
- 相關內容

問題

在計畫從Cisco Firepower(FPR)4110遷移到Cisco Secure Firewall(CSF)4215的過程中，現有FPR4K-NM-6X10SR-F網路模組的相容性存在問題。具體問題在於當前安裝在FPR 4110中的FPR4K-NM-6X10SR-F模組是否可以在新的CSF 4215平台中重複使用，以及在此配置中適用哪些硬體、軟體版本或支援限制。

環境

- 源平台：4110號。

- 目標平台：CSF 4215。

- 網路模組：FPR4K-NM-6X10SR-F（6埠10G SR硬體旁路模組）。

解析

關鍵相容性點

- FPR4K-NM-6X10SR-F專為FPR 4100系列平台設計。

- 4215屬於安全防火牆4200系列，支援較新的FPR4K-XNM-...網路模組系列。

- 6埠10G SR硬體旁路模組支援的4200系列等效模組是FPR4K-XNM-6X10SRF。

所需硬體更換

要在CSF 4215上實現等效功能，必須更換此模組：

- 當前模組：FPR4K-NM-6X10SR-F（4100系列）。

- 所需模組：FPR4K-XNM-6X10SRF（4200系列）。

限制和注意事項

軟體/韌體要求：

- 確保4215正在運行已安裝模組所支援的安全防火牆威脅防禦(FTD)和FXOS版本。

可支援性：

- 使用未針對4215列出的模組將被視為不受支援的硬體組合。

原因

不相容性源於4100和4200系列平台之間的架構差異。FPR 4100系列使用FPR4K-NM網路模組系列，而較新的CSF 4200系列需要更新的FPR4K-XNM網路模組系列。這些模組系列具有不同的外形規格、聯結器和相容性要求，可防止跨平台使用。

相關內容

- Cisco Secure Firewall 4200系列硬體安裝指南

- 思科安全防火牆威脅防禦模型遷移指南

- 思科技術支援與下載