目錄

簡介

本文檔介紹如何在Cisco Secure Endpoint Console上更改非活動電腦閾值。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科安全終端主控台

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

具有聯結器且在閾值中指定的天數後未簽入思科雲的電腦將從電腦清單中刪除。

解決方案

「非活動電腦閾值」允許您指定在將聯結器從「電腦管理」頁面清單中刪除之前，聯結器無需簽入思科雲即可運行的天數。預設設定為90天。

導航到Cisco Secure Endpoint Console > Administration > Organization settings > Features > Inactive Computer Threshold:

這不會刪除任何資料或解除安裝聯結器。自動刪除操作在達到閾值後最多需要7天。非活動電腦僅從清單中刪除，它們生成的任何事件仍保留在您的安全終結點組織中。如果聯結器再次簽入，電腦將在清單中重新顯示。

附註：從電腦頁面清單中刪除聯結器時，不會回收許可證。