目錄

說明

客戶影響

建議的操作

有用連結

說明

2024年10月31日之後，思科安全終端會將策略簽署機制從SHA-1遷移到SHA-256。這會更改安全端點聯結器用於驗證策略設定真實性的演算法。

客戶影響

2024年10月31日之後，以下版本的安全端點聯結器將失去升級策略和執行門戶管理的能力:

- Windows聯結器版本7.0.5以前的版本(2019年10月前發佈)

- 早於1.11.0的Mac/Linux聯結器版本(2019年7月前發佈)

建議的操作

要繼續安全端點策略升級和門戶管理，現有聯結器必須在2024年10月31日之前升級到受影響的新版本。建議升級到最新的可用安全終結點版本。

有用連結

思科安全端點版本說明

安全端點軟體支援策略

安全終結點Windows聯結器作業系統相容性

安全終結點Mac Connector OS相容性

安全終端Linux聯結器作業系統相容性