目錄

簡介

問題描述

受影響的安全終端Mac聯結器版本

受影響的macOS版本：

注意：此問題已在macOS Ventura 13.1中修復。

MDM配置檔案

解析

選項1：升級到macOS Ventura 13.1

選項2：手動刪除FDA for Secure Endpoint System Monitor

選項3：使用tccutil命令禁用安全終端系統監視器的FDA

簡介

本文檔介紹有關在macOS Ventura 13.0上未管理MDM的安全終端Mac聯結器重新獲得全磁碟訪問(FDA)的指導。

問題描述

在非MDM管理的系統上，升級到macOS 13 Ventura 13.0後，安全終端Mac聯結器在降級模式下運行。

儘管以前授予過「全磁碟訪問」許可權，但並未保留；事實上，該許可權似乎在「隱私和安全系統設定」使用者介面中已啟用，但系統擴展實際上沒有授予的許可權。

受影響的安全終端Mac聯結器版本

安全終端Mac聯結器1.14或更高版本

受影響的macOS版本：

macOS 13.0 - Ventura

注意：此問題已在macOS Ventura 13.1中修復。

MDM配置檔案

此問題不會影響通過MDM授予安全終結點聯結器完全磁碟訪問許可權的MDM託管電腦。

解析

選項1：升級到macOS Ventura 13.1

此問題在macOS Ventura 13.1中已解決。如果在macOS Ventura 13.0上，安全終端Mac聯結器處於降級模式，則升級到macOS Ventura 13.1可解決此問題，無需執行任何進一步的操作。

選項2：手動刪除FDA for Secure Endpoint System Monitor

1. 在「安全端點」選單中，按一下Grant Full Disk Access警告，以在「System Settings」中開啟「Full Disk Access」頁面。或者，在Privacy & Security下的System Settings中手動導航到Full Disk Access頁面。

2. 刪除Secure Endpoint System Monitor捆綁包。為此，請執行以下操作：
a)按一下安全端點系統監視器將其選中

b)按一下減號，並在出現提示時輸入管理員密碼

僅刪除Secure Endpoint System Monitor捆綁包。請勿刪除Secure Endpoint Service捆綁包。

3. 等待聯結器自動將Secure Endpoint System Monitor新增回「全磁碟訪問」頁面（這最多需要30秒）。

4. 按一下切換以啟用安全終端系統監視器的全磁碟訪問。

選項3：使用tccutil命令禁用安全終端系統監視器的FDA

1. 開啟終端機，並在系統提示時輸入以下命令和管理員密碼：
sudo tccutil reset SystemPolicyAllFiles com.cisco.endpoint.svc.securityextension

2. 在「安全端點」選單中，按一下Grant Full Disk Access警告，以在「System Settings」中開啟「Full Disk Access」頁面。或者，在Privacy & Security下的System Settings中手動導航到Full Disk Access頁面。

3. 按一下切換以啟用安全終端系統監視器的全磁碟訪問。