目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

檢查當前的系統區域設定

配置系統區域設定

驗證GUI語言

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何更改安全終端GUI的語言。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科安全端點

- Windows作業系統

採用元件

- 安全端點8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11 21h2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

引入安全客戶端(安全終端8)後，可以使用下列語言之一顯示GUI（清單可能會更改，請驗證受支援語言的發行說明）：

· 捷克語

· 荷蘭語

· 法文

· 德語

· 匈牙利語

· 義大利文

· 日語

· 韓語

· 波蘭語

· 葡萄牙語

· 俄語

· 簡體中文

· 西班牙文

· 繁體中文

檢查當前的系統區域設定

檢查Windows中的系統區域設定。開啟運行應用程式並執行msinfo32以開啟系統資訊：

在「系統資訊」視窗中，您可以看到系統摘要>區域設定下的系統區域設定：

安全終端UI以英語顯示：

配置系統區域設定

要更改安全終結點語言，我們需要更改系統區域設定。同樣的步驟適用於Windows 10和Windows 11。

可以在Control Panel > Region > Administrative > Change system locale中完成

注意：更改系統區域設定需要重新啟動。

驗證GUI語言

此示例說明將「系統區域設定」更改為「德語」後發生的情況：

重新引導後，我們將驗證「System Information（系統資訊）」中的區域設定：

我們還會檢查安全終端的GUI:

現在您可以看到，GUI是用德語顯示的。

疑難排解

必須瞭解安全終端UI語言是根據系統區域設定設定的。新Windows設定中的語言或區域設定不會更改安全終結點UI的語言：

Windows 11:

Windows 10: