目錄

思科安全終端Mac聯結器重新品牌（前身為面向終端的AMP）

目錄結構

檔名

捆綁包ID/MDM

思科安全終端Mac聯結器重新品牌（前身為面向終端的AMP）

在思科安全終端Mac聯結器版本1.18.0中，「面向終端的AMP」綽號已替換為「思科安全終端」。

本文將概述重新品牌的變化。具體來說，管理員可能需要考慮的有關其聯結器部署和基礎結構的更改。

目錄結構

- 應用目錄已從「/Applications/Cisco AMP for Endpoints」重命名為「/Applications/Cisco Secure Endpoint」。

- 「/Applications/Cisco Secure Endpoint」下的子目錄與舊聯結器版本保持相同。

- 選單欄應用程式名稱現在為「安全端點連線器」。

- Application Support目錄「/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector」將保留，並且還可以通過新的符號連結「/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint」訪問目錄內容。

- 「/opt/cisco/amp/」目錄未更改。

- 安裝程式包.dmg檔案的裝載名稱保持不變。例如'/Volumes/ampmac_connector'。

檔名

- 解除安裝包現在命名為「Uninstall Secure Endpoint Connector.pkg」。

- 通過命令列或支援工具生成的支援包將保持名稱為「AMP_Support_*.zip」。支援包中的所有檔名將保持不變。

- 聯結器可執行程式(例如ampdaemon)在其名稱中保持不變。

- 聯結器日誌檔案(例如ampdaemon.log)在其名稱中保持不變。

- 現在，聯結器日誌會在服務啟動時將應用名稱宣告為「思科安全終端聯結器」，而不是「面向終端的AMP聯結器」。

捆綁包ID/MDM

- 聯結器使用的系統擴展已重新命名。安全副檔名為「安全端點檔案監控器」，網路副檔名為「思科安全端點過濾器」。

- 聯結器用於系統擴展的捆綁包ID保持不變。

- 如果以前在升級之前手動或通過MDM在主機上批准/允許系統擴展，則現有的聯結器安裝（即從較舊的聯結器版本升級到1.18.0或更新版本）可能看不到新的副檔名。

- 升級到1.18.0或更高版本時，現有的MDM配置檔案將繼續按預期工作。無需更改配置。