目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

行為

建議

關係資訊

簡介

本檔案介紹使用deletedb指令對Cisco Secure Email和Web Manager的影響。

必要條件

需求

思科建議您瞭解這些主題。

- 思科安全電子郵件(ESA)

- Cisco Secure Web Appliance (WSA)

- Cisco Secure Email and Web Manager(SMA)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科安全電子郵件和網路管理員(SMA)16.0.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

SMA/SEWM上的deletedb CLI命令用於清除和重新初始化消息跟蹤和報告資料庫。Cisco TAC建議謹慎使用此命令，通常在不需要保留資料、清除活動期間或排除資料庫故障時。

行為

當SMA與ESA和WSA整合，並且啟用了集中報告和Web跟蹤服務，在SMA上導航到diagnostic > reporting > deletedb執行cli命令deletedb會刪除ESA報告和WSA Web跟蹤資料。

建議

1. 評估和確定運行deletedb for reporting services以釋放SMA上磁碟空間的需要。

2. 驗證SMA是否已啟用與電子郵件報告和網路跟蹤服務整合的ESA和WSA。

3. 請勿在這種情況下執行deletedb。請聯絡Cisco TAC獲取幫助，以逐個刪除ESA報告或WSA Web跟蹤檔案。

關係資訊

Cisco Secure Email and Web Manager使用手冊

思科技術支援與下載