目錄

簡介

背景資訊

必要條件

採用元件

本地升級

疑難排解

無法下載清單

下載升級清單失敗

下載錯誤，升級結束，未成功

相關資訊

簡介

本文檔介紹升級思科安全網路裝置(SWA)、郵件安全裝置(ESA)本地升級並排除其故障的方案。

背景資訊

由於版本限制或內部策略導致安全郵件和Web管理裝置(SMA)的網際網路訪問受限，思科提供備用解決方案來下載升級映像並在本地升級裝置。

必要條件

思科建議您瞭解以下主題：

- 對SWA、ESA、SMA的管理員訪問許可權。

- Web伺服器組態的基本知識。

- 可從SWA訪問Web伺服器。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

本地升級

步驟 1.下載所需的版本升級包檔案。

步驟 1.1.導航到獲取本地升級映像

步驟 1.2.輸入物理裝置的相關序列號，或虛擬裝置的虛擬許可證號(VLN)和型號。

註：如果有多個序列號，則可以使用逗號分隔這些序列號。

步驟 1.3.在Base Release Tag中，按以下格式輸入裝置的當前版本：

對於SWA：coeus-x-x-x-xxx（示例：coeus-15.0.0-355）

對於ESA：phoebe-x-x-x-xxx（示例：phoebe-15-0-0-104）

對於SMA：zeus-x-x-x-xxx（示例：zeus-15-0-0-334）

映像-輸入當前裝置詳細資訊

提示：要查詢虛擬裝置的VLAN，您可以在命令列介面(CLI)中使用「showlicense」命令。

步驟 1.4.按一下「擷取資訊清單」以檢視可用升級的清單。

步驟 1.5.下載所需版本。

步驟2.解壓縮下載的檔案並複製到Web伺服器。

步驟 3. 確認可以從SWA裝置訪問coeus-x-x-x-xxx.xml檔案和目錄結構

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/app/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/distroot/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/hints/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/scannerroot/default/1

asyncos/coeus-x-x-x-xxx.xml/upgrade.sh/default/1

步驟 4.導航到系統管理>升級和更新設定，選擇編輯更新設定。

步驟 5.選擇Local Update Servers，然後輸入清單檔案的完整URL http://YourWebserverAddress/asyncos/coeus-14-5-1-008.xml

注意：清單檔案是位於asyncos資料夾中的.xml檔案

步驟 6.在更新伺服器（映像）配置中，選擇本地更新伺服器。將基本URL （IronPort AsyncOS升級）設定更改為本地升級伺服器和相應的埠號。

注意：如果您的Web伺服器已設定用於驗證，您可以在驗證區段設定證明資料。

步驟 7.提交並提交更改。

步驟 8.按一下Upgrade Options檢視可用版本的清單。

步驟 9.選擇所需的版本並按一下Proceed：

步驟 10. 檢查系統升級頁面上的說明。

疑難排解

您可以透過CLI > grep >選擇與升級日誌關聯的數字，檢視升級日誌

以下是成功升級的範例記錄：

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Begin Logfile

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Version: 11.8.1-023 SN: 420D8120350A5CB03F1E-EEE6300DA0C4

Wed Feb  18 04:08:12 2024 Info: Time offset from UTC: 3600 seconds

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: The SHA of the file hints is 5a9987847797c9193f8d0ba1c7ad6270587bcf82f1c1f783c0e36034781a026b239c8f3fe8d8ddb8e5480100bedfa41a

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: Download and installation of AsyncOS 14.5.1 build 008 upgrade For Web, 2023-01-12, is a release available for Maintenance Deployment started

Wed Feb  18 05:18:10 2024 Info: The SHA of the file upgrade.sh is 41da10da137bb9a7633a5cede9636de239907f39eeb28e5bd049da6b365b589264f67f9a242ff9b8b46da5d83367acde

無法下載清單

您需要確保SWA可以訪問Web伺服器中的檔案，為了檢查連線，您可以從CLI使用curl命令。

注意：當您選擇直接時，SWA將測試來自作業系統的連線，而不是來自代理服務的連線。

SWA_CLI> curl

Choose the operation you want to perform:

- DIRECT - URL access going direct

- APPLIANCE - URL access through the Appliance

[]> direct

Do you wish to choose particular interface of appliance?

[N]>

Enter URL to make request to

[]> http://172.16.200.101/asyncos/coeus-14-5-1-008.xml

下載升級清單失敗

首先，驗證SWA和升級伺服器之間的連線，您可以按照上文所述使用curl命令。

如果連線正常，請檢查清單檔案的VLN或序列號，以確保它們與裝置相同。您可以打開.xml檔案並查詢<keys>標籤。

下載錯誤，升級結束，未成功

請確定您已在Web伺服器中正確設定許可權。

相關資訊

嘗試升級時，為什麼會收到「Failure downloading upgrade list」錯誤。「執行升級時出錯： I/O錯誤」？- 思科

Secure Web Appliance的升級過程- Cisco

使用GUI或CLI升級郵件安全裝置(ESA) -思科