目錄

簡介

程式

簡介

本文說明如何正確關閉電子郵件安全裝置(ESA)，以解決與基礎架構相關的維護或問題。

程式

附註：當關閉ESA時，必須格外小心，因為不正確的關閉會導致郵件隊列或檔案系統結構不一致。 要使系統離線，必須排空郵件。

Shutdown（所有命令均來自命令列介面[CLI]）

1. 暫停監聽程式。  CLI命令「suspendlistener」。

2. 強制刷新可能仍位於傳遞隊列中的所有郵件。  CLI命令「delivernow」。

3. 幾分鐘後檢查隊列。所有剩餘郵件「必須」退回，以通知發件人未送達。  CLI命令「bouncerecipients」。

4. 現在您可以繼續關閉裝置。 CLI命令「shutdown」。

5. 裝置關閉後，您現在可以拔下電源線並繼續維護或其他操作。

系統通電

1. 要啟動裝置，請啟用裝置正面的電源按鈕。

2. 根據關閉的原因，對裝置進行相應的更改。

3. 從關閉過程中恢復步驟1中暫停的監聽程式。  CLI命令「resume elistener」。

4. 檢查mail_logs以確保系統正確處理郵件。  CLI命令「tail」 ->「number from your mail logs」。