目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

品牌

模板

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在ESA（郵件安全裝置）上的CRES（思科註冊信封發件人）服務的加密電子郵件的信封下自定義徽標。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco電子郵件加密CRES

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本文中的資訊基於機箱中的CRES電子郵件加密配置和WebSafe中的CRES電子郵件加密配置：res.cisco.com。

設定

以下提供兩種如何實施此解決方案的選項：

品牌

有關品牌推廣和徽標前提條件，請單擊此處。

步驟1.設定品牌

從活動的CRES管理員帳戶登入並選擇您的帳戶，然後導航到Branding頁籤，如下圖所示：

步驟2.新增映像

影象具有適當的畫素和KB後，請選擇「瀏覽」將其附加到門戶。

最後，確認「Envelope Profile name」並選擇Add Image，如下圖所示：

警告：ESA中的加密配置檔名稱必須與CRES管理員帳戶匹配。此選項區分大小寫。

模板

配置、匯出模板並將其從CRES門戶匯入到ESA。

步驟1.設定模板

導航到您的帳戶，然後選擇模板頁籤，如下圖所示：

第一次唯一可見的模板是Default模板。

附註：若要檢視預設模板的預覽，請選擇Default模板，然後識別您要檢視的區域設定語言，然後選擇「動作」列下的圖示，如下圖所示：

在「複製模板」部分中，填充新模板集的標題，並根據「預設模板」生成副本。

選擇Add以生成模板，如下圖所示：

範例：Test_Template，如下圖所示

步驟2.驗證模板

選擇Test_Template

選擇要使用的Locale。

預設情況下，如果選擇Preview按鈕，則會顯示下一文本，如下圖所示：

此模板的格式基於HTML，因此您可以基於相同語言新增/編輯對象。在這種情況下，您可以在模板的第一部分新增IMG徽標。

為此，請提供可用於收集影象的公共URL。

範例：

https://yourURL.com/yourImage

現在，以HTML格式建立<img>標籤。您可以找到郵件圖示的「img」標籤，然後複製並貼上該標籤，然後更改來源。

<img style="display: inline-block" width="200" height="100" alt="Logo" src="https://yourURL.com/yourImage"/

根據需要新增此新標籤

警告：請注意標籤和部分的開始/結尾，這樣格式將保持不變，不會損壞

如果一切正常，則在您檢查的下一個預覽中，您新增了<img>標籤的影象徽標會顯示，如下圖所示：

步驟3.在配置檔案中新增文本資源

最終模板準備就緒後，返回HTML的編輯頁面，並複製HTML代碼的所有內容。

登入到ESA裝置並導航到Mail Policies > Text Resources。

選擇Add Text Resource。

為新模板指定名稱。

在選項型別下，選擇Encryption Notification Template HTML，如下圖所示：

最後，刪除生成的預設內容並從CRES門戶貼上內容。

提交並提交更改。

步驟4.在配置檔案中配置模板

在ESA加密配置下應用此項。

導航到安全服務> Cisco IronPort郵件加密。

選擇要加密的配置檔案。

向下滾動到「通知設定」部分

在Encrypted Message HTML Notification下，選擇生成的新模板。

提交並提交更改。

驗證

傳送帶有正確標籤以匹配所配置的加密配置檔案的電子郵件。最終測試消息顯示自定義徽標。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- CRES管理指南

- 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems