目錄

簡介

本文檔介紹如何更改安全雲分析ONA感測器的IP地址。

問題：如何更改Secure Cloud Analytics ONA感測器上的IP地址

答案：

- 登入到ONA感測器CLI

- 在/etc/netplan/[file_name].yml中備份檔案

- sudo cp /etc/netplan/[file_name].yml /opt/obsrvbl-ona/[file_name].yml.bak

- 使用nano或vi編輯netplan yml配置檔案

- "sudo nano [file_name].yml"

- 更新IP地址和網關並儲存yml檔案。

- 重新應用新更新的網路計畫配置

- sudo netplan應用

螢幕截圖顯示了來自實驗系統的/etc/netplan/01-netcfg.yaml配置檔案示例