目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

Azure上的配置

安全訪問中的配置

驗證

相關資訊

簡介

本檔案說明Office 365的Data Loss Prevention與Secure Access的整合。

必要條件

- Office 365 E3 Subscription 為您的Microsoft租戶提供

- 開始整合之前，合規性稽核配置如ON 在合規性門戶中

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Secure Access

- Microsoft Azure企業應用程式與應用程式註冊

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Secure Access

- Microsoft Azure

- Microsoft 365合規性門戶

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

Azure上的配置

要在Azure上啟用應用程式，請按照以下步驟進行配置：

1. 定位至 Azure Portal > Enterprise Applications > New Application。

2. 按一下 Create your own Application。

3. 輸入您要辨識應用程式的名稱，然後選擇。 Integrate any other application you don't find in the gallery (Non-Gallery).

4. 完成後，使用Azure搜尋欄查詢App Registrations。

5. 按一下 All Applications 並選擇步驟三中建立的應用模組。

6. 選擇API Permissions。

7. 按一下Add a permission 並根據表格選擇必要的許可權。

注意：為此，必須配置 Microsoft Graph、Office 365 Management APIs和 SharePoint的API。

附註：選擇 Sites.FullControl.All而不是Site.FullControl.All 許可權。

- 為此，您需要根據應用程式和型別選擇許可權：

8. 增加所有所需許可權後，按一下 Grant Admin Consent 打開租戶。

- 一旦您授予許可權，狀態會顯示為 Granted

現在，Azure上的配置已完成，您可以繼續在Secure Access上進行配置。

安全訪問中的配置

要啟用整合，請按照以下步驟進行配置：

1. 導航到Admin > Authentication。

1. 在Platforms下，按一下Microsoft 365。

1. 在DLP子Authorize New Tenant  段落中按一下並加入Microsoft 365。

1. 在Microsoft 365 Authorization 對話方塊中，選中相應的覈取方塊以驗證是否符合前提條件，然後按一下 Next。

1. 為您的租戶提供一個名稱，然後按一下Next。

1. 按一下Next以重定向到Microsoft 365登入頁。

1. 使用管理員憑據登入到Microsoft 365以授予訪問許可權。然後，當您被重定向到Secure Access時，您必須看到一條指示整合成功的消息。

2. 點選Done 完成操作。

驗證

要驗證整合是否成功，請導航到安全訪問控制台：

- 按一下 Admin > Authentication > Microsoft 365

如果所有配置都正確，則您的狀態必須為Authorized。

相關資訊

- 為Microsoft 365租戶啟用SaaS API資料丟失保護

- 在Microsoft中開啟或關閉稽核