目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

1.確定需要刪除的使用者

2.刪除所需的使用者

3.停止並啟動調配

驗證

從Azure門戶上的日誌進行驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何從Microsoft Azure設定的安全訪問儀表板中刪除使用者。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全訪問

- Microsoft Azure

- 使用Azure中的企業應用程式進行使用者設定

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 安全訪問

- Microsoft Azure

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

1.確定需要刪除的使用者

確定需要從儀表板中刪除的使用者。

- 導航到Secure Access UI

- Connect > Users and Groups

- 在本示例中，您將看到如何刪除 user2

2.刪除所需的使用者

導航到Azure門戶

- Enterprise Applications

- 選擇您的調配 Enterprise Application

- Users and Groups中，然後選擇要刪除的使用者

- 按一下 Remove

3.停止並啟動調配

刪除所需使用者後，導航至Provisioning。

- 按一下 Stop Provisioning

- 下一步，按一下 Start Provisioning

現在Verify已從Secure Access控制面板中刪除了所需的使用者。

驗證

如您所見user2,已根據需要從Secure Access控制面板中刪除。

從Azure門戶上的日誌進行驗證

導航到Azure Portal。

- Enterprise Applications

- 選擇您的調配 Enterprise Application

- Users and Groups

- 按一下 View Provisioning logs

- 日誌指示Action為DisableStatus 和as,Success這確認使用者已從Secure Access目標系統的調配中刪除

相關資訊

- Secure Access使用手冊

- 思科技術支援與下載

- 從Azure設定使用者和組