目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

設定

網路圖表

SSH配置

使用ASDM 5.x進行配置

使用ASDM 6.x進行配置

Telnet配置

ACS 4.x中的SSH/Telnet支援

驗證

調試SSH

檢視活動SSH會話

檢視公共RSA金鑰

疑難排解

如何從PIX中刪除RSA金鑰

SSH連線失敗

無法使用SSH訪問ASA

無法使用SSH訪問輔助ASA

相關資訊

簡介

本檔案將提供思科系列安全裝置7.x版及更新版本的內部和外部介面上的安全殼層(SSH)組態範例。使用命令列遠端配置系列安全裝置涉及使用Telnet或SSH。由於Telnet通訊以明文形式傳送（包括密碼），因此強烈建議使用SSH。SSH流量在通道中加密，因此有助於防止密碼和其他配置命令被攔截。

出於管理目的，安全裝置允許與安全裝置建立SSH連線。如果可用，安全裝置允許每個安全情景最多同時建立5個SSH連線，並且所有合併的情景最多允許100個連線。

在此配置示例中，PIX安全裝置被認為是SSH伺服器。從SSH客戶端(10.1.1.2/24和172.16.1.1/16)到SSH伺服器的流量會進行加密。安全裝置支援SSH版本1和2中提供的SSH遠端外殼功能，並支援資料加密標準(DES)和3DES密碼。SSH版本1和2不同，無法互操作。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco PIX防火牆軟體版本7.1和8.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

注意：PIX/ASA 7.x版及更高版本支援SSHv2，而7.x之前的版本不支援SSHv2。

相關產品

此配置還可以與軟體版本7.x及更高版本的Cisco ASA 5500系列安全裝置配合使用。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：每個配置步驟都提供了使用命令列或自適應安全裝置管理器(ASDM)所需的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

SSH配置

本檔案會使用以下設定：

- 對安全裝置的SSH訪問

- 如何使用SSH客戶端

- PIX配置

對安全裝置的SSH訪問

完成以下步驟，配置對安全裝置的SSH訪問：

1. SSH會話始終需要使用者名稱和密碼進行身份驗證。有兩種方法可以滿足此要求。

配置使用者名稱和密碼並使用AAA:

語法：

pix(config)#username username password password

pix(config)#aaa authentication {telnet | ssh | http | serial} console {LOCAL |

server_group [LOCAL]}

注意：如果使用TACACS+或RADIUS伺服器組進行身份驗證，則可以配置安全裝置，在AAA伺服器不可用時將本地資料庫用作回退方法。指定伺服器組名稱，然後指定LOCAL（LOCAL區分大小寫）。 我們建議您在本地資料庫中使用與AAA伺服器相同的使用者名稱和密碼，因為安全裝置提示符不會指示使用的是哪種方法。

注意：示例：

pix(config)#aaa authentication ssh console TACACS+ LOCAL

注意：也可以使用本地資料庫作為無回退的主要身份驗證方法。若要執行此操作，請單獨輸入LOCAL。

範例：

pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL

或

使用預設使用者名稱pix和預設Telnet密碼cisco。您可以使用以下命令更改Telnet密碼：

pix(config)#passwd password

注意：在這種情況下，也可以使用password命令。兩個命令執行相同的操作。

2. 為PIX防火牆生成RSA金鑰對，這是SSH所必需的：

pix(config)#crypto key generate rsa modulus modulus_size

註：modulus_size（以位為單位）可以是512、768、1024或2048。指定的金鑰係數大小越大，生成RSA金鑰對所需的時間就越長。建議使用值1024。

注意：用於生成RSA密鑰對的命令對於低於7.x的PIX軟體版本是不同的。在早期版本中，必須先設定域名，然後才能建立金鑰。

注意：在多情景模式下，必須為每個情景生成RSA金鑰。此外，系統情景模式中不支援加密命令。

3. 指定允許連線到安全裝置的主機。

此命令指定允許使用SSH連線的主機的源地址、網路掩碼和介面。可以多次輸入多個主機、網路或介面。在此範例中，允許一台主機位於內部且一台主機位於外部。

pix(config)#ssh 172.16.1.1 255.255.255.255 inside

pix(config)#ssh 10.1.1.2 255.255.255.255 outside

4. 可選：預設情況下，安全裝置允許SSH版本1和版本2。輸入以下命令可將連線限製為特定版本：

pix(config)# ssh version

注意：version_number可以是1或2。

5. 可選：預設情況下，SSH會話在五分鐘不活動後關閉。此超時可配置為持續1到60分鐘。

pix(config)#ssh timeout minutes

如何使用SSH客戶端

開啟SSH會話時提供PIX 500系列安全裝置的使用者名稱和登入密碼。啟動SSH會話時，在安全裝置控制檯上顯示dot(.)，然後顯示SSH使用者身份驗證提示：

hostname(config)# .

點的顯示不會影響SSH的功能。當生成伺服器金鑰或在SSH金鑰交換期間使用私鑰解密消息時，該點出現在控制檯上，然後進行使用者身份驗證。這些任務可能需要兩分鐘或更長時間。圓點是進度指示符，用於驗證安全裝置是否處於忙碌狀態且未掛起。

SSH版本1.x和2是完全不同的協定，並且不相容。下載相容的客戶端。有關詳細資訊，請參閱高級配置的獲取SSH客戶端部分。

PIX配置

本檔案會使用以下設定：

PIX配置

PIX Version 7.1(1)

!

hostname pix

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.16.5.10 255.255.0.0

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

pager lines 24

mtu outside 1500

mtu inside 1500

no failover

icmp permit any outside

no asdm history enable

arp timeout 14400

route outside 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.200.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

!--- AAA for the SSH configuration

username ciscouser password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted

aaa authentication ssh console LOCAL

http server enable

http 172.16.0.0 255.255.0.0 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstar

telnet timeout 5

!--- Enter this command for each address or subnet !--- to identify the IP addresses from which !--- the security appliance accepts connections. !--- The security appliance accepts SSH connections from all interfaces.

ssh 10.1.1.2 255.255.255.255 outside

!--- Allows the users on the host 172.161.1.1 !--- to access the security appliance !--- on the inside interface.

ssh 172.16.1.1 255.255.255.255 inside

!--- Sets the duration from 1 to 60 minutes !--- (default 5 minutes) that the SSH session can be idle, !--- before the security appliance disconnects the session.

ssh timeout 60

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

Cryptochecksum:a6b05fd04f9fbd0a39f1ca7328de91f7

: end

註：要使用SSH訪問ASA/PIX的管理介面，請發出以下命令：ssh 172.16.16.160 255.255.255.255管理

使用ASDM 5.x進行配置

完成以下步驟，以便使用ASDM為SSH配置裝置：

1. 選擇Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts，以便使用ASDM新增使用者。

2. 選擇Configuration > Properties > Device Access > AAA Access > Authentication，以便使用ASDM為SSH設定AAA身份驗證。

3. 選擇Configuration > Properties > Device Administration > Password，以便使用ASDM更改Telnet密碼。

4. 選擇Configuration > Properties > Certificate > Key Pair，按一下Add並使用顯示的預設選項生成與ASDM相同的RSA金鑰。

5. 選擇Configuration > Properties > Device Access > Secure Shell，以便使用ASDM指定允許使用SSH連線的主機，並指定版本和超時選項。

6. 按一下「File > Save Running Configuration to Flash」以儲存組態。

使用ASDM 6.x進行配置

請完成以下步驟：

1. 選擇Configuration > Device Management > Users/AAA > User Accounts以新增使用ASDM的使用者。

2. 選擇Configuration > Device Management > Users/AAA > AAA Access > Authentication，以便為使用ASDM的SSH設定AAA身份驗證。

3. 選擇Configuration > Device Setup > Device Name/Password，以便使用ASDM更改Telnet密碼。

4. 選擇Configuration > Device Management > Certificate Management > Identity Certificates，按一下Add，然後使用顯示的預設選項生成與ASDM相同的RSA金鑰。

5. 在Add a new Identity certificate下，按一下New，以便新增預設金鑰對（如果不存在）。然後，按一下Generate Now。

6. 選擇Configuration > Device Management > Management Access > Command Line(CLI)> Secure Shell(SSH)，以便使用ASDM指定允許使用SSH連線的主機，並指定版本和超時選項。

7. 按一下視窗頂部的Save以儲存組態。

8. 當系統提示將組態儲存到快閃記憶體時，選擇Apply以儲存組態。

Telnet配置

若要向控制檯新增Telnet訪問並設定空閒超時，請在全域性配置模式下發出telnet命令。預設情況下，安全裝置會關閉閒置5分鐘的Telnet會話。若要從先前設定的IP位址中移除Telnet存取許可權，請使用此命令的no形式。

telnet {{hostname | IP_address mask interface_name} | {IPv6_address interface_name} | {timeout number}}

no telnet {{hostname | IP_address mask interface_name} | {IPv6_address interface_name} | {timeout number}}

telnet命令用於指定哪些主機可以通過Telnet訪問安全裝置控制檯。

註：您可以在所有介面上啟用Telnet到安全裝置。但是，安全裝置強制所有到外部介面的Telnet流量都受IPsec保護。要啟用到外部介面的Telnet會話，請在外部介面上配置IPsec以包括安全裝置生成的IP流量，並在外部介面上啟用Telnet。

注意：一般來說，如果任何介面的安全級別為0或低於任何其他介面，則PIX/ASA不允許Telnet到該介面。

注意：建議不要通過Telnet會話訪問安全裝置。身份驗證憑證資訊（如密碼）以明文傳送。Telnet伺服器和客戶端通訊僅以明文進行。Cisco建議使用SSH實現更安全的資料通訊。

如果輸入IP地址，還必須輸入網路掩碼。沒有預設網路掩碼。請勿使用內部網路的子網掩碼。網路掩碼只是IP地址的位掩碼。為了限制對單個IP地址的訪問，請在每個八位元中使用255;例如255.255.255.255。

如果IPsec運行，則可以指定不安全的介面名稱，通常為外部介面。您至少可以配置crypto map命令，以便使用telnet命令指定介面名稱。

發出password命令以設定對主控台的Telnet存取密碼。預設值為cisco。發出who命令以檢視當前訪問安全裝置控制檯的IP地址。發出kill命令以終止活動的Telnet控制檯會話。

要啟用到內部介面的Telnet會話，請檢視以下示例：

範例 1

此範例僅允許主機10.1.1.1透過Telnet存取安全裝置主控台：

pix(config)#telnet 10.1.1.1 255.255.255.255 inside

範例 2

此範例僅允許網路10.0.0.0/8透過Telnet存取安全裝置主控台：

pix(config)#telnet 10.0.0.0 255.0.0.0 inside

範例 3

此範例允許所有網路透過Telnet存取安全裝置主控台：

pix(config)#telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

如果使用帶有console關鍵字的aaa命令，則必須使用身份驗證伺服器對Telnet控制檯訪問進行身份驗證。

注意：如果您已配置aaa命令以要求安全裝置Telnet控制檯訪問進行身份驗證，並且控制檯登入請求超時，則可以從串列控制檯獲得對安全裝置的訪問許可權。為此，請輸入安全裝置使用者名稱和使用enable password命令設定的密碼。

發出telnet timeout命令，以設定控制檯Telnet會話在被安全裝置註銷之前可以空閒的最長時間。不能將no telnet 命令與telnet timeout 命令一起使用。

此示例說明如何更改最大會話空閒持續時間：

hostname(config)#telnet timeout 10

hostname(config)#show running-config telnet timeout

telnet timeout 10 minutes

ACS 4.x中的SSH/Telnet支援

如果您檢視RADIUS功能，則可以將RADIUS用於SSH功能。

當嘗試通過Telnet、SSH、HTTP或串列控制檯連線訪問安全裝置且流量與身份驗證語句匹配時，安全裝置會請求使用者名稱和密碼。然後向RADIUS(ACS)伺服器傳送這些憑證，並根據伺服器的響應授予或拒絕CLI訪問。

有關詳細資訊，請參閱配置AAA伺服器和本地資料庫的AAA伺服器和本地資料庫支援部分。

例如，ASA安全裝置7.0需要一個IP地址，安全裝置可從該地址接受連線，例如：

hostname(config)#ssh source_IP_address mask source_interface

有關詳細資訊，請參閱配置AAA伺服器和本地資料庫的允許SSH訪問部分。

請參閱PIX/ASA:使用TACACS+和RADIUS伺服器進行網路訪問的直通代理配置示例，瞭解有關如何使用ACS身份驗證配置PIX的SSH/Telnet訪問的詳細資訊。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show指令輸出的分析。

調試SSH

發出debug ssh命令以開啟SSH調試。

pix(config)#debug ssh

SSH debugging on

此輸出顯示，從主機10.1.1.2（外部到PIX）到「pix」的身份驗證請求成功：

pix#

Device ssh opened successfully.

SSH0: SSH client: IP = '10.1.1.2' interface # = 1

SSH: host key initialised

SSH0: starting SSH control process

SSH0: Exchanging versions - SSH-1.99-Cisco-1.25

SSH0: send SSH message: outdata is NULL

server version string:SSH-1.99-Cisco-1.25SSH0: receive SSH message: 83 (83)

SSH0: client version is - SSH-1.99-3.2.0 SSH Secure Shell for Windows

client version string:SSH-1.99-3.2.0 SSH Secure Shell for WindowsSSH0:

begin    ser ver key generation

SSH0: complete server key generation, elapsed time = 1760 ms

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT sent

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT received

SSH2: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2 0: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received

SSH2 0: signature length 143

SSH2: kex_derive_keys complete

SSH2 0: newkeys: mode 1

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS sent

SSH2 0: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS

SSH2 0: newkeys: mode 0

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS receivedSSH(pix): user authen method is

'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH(pix): user authen method is 'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH2 0: authentication successful for pix

!--- Authentication for the PIX was successful.

SSH2 0: channel open request

SSH2 0: pty-req request

SSH2 0: requested tty: vt100, height 25, width 80

SSH2 0: shell request

SSH2 0: shell message received

如果使用者提供的使用者名稱錯誤，例如，「pix1」而不是「pix」，則PIX防火牆將拒絕身份驗證。此調試輸出顯示失敗的身份驗證：

pix#

Device ssh opened successfully.

SSH0: SSH client: IP = '10.1.1.2' interface # = 1

SSH: host key initialised

SSH0: starting SSH control process

SSH0: Exchanging versions - SSH-1.99-Cisco-1.25

SSH0: send SSH message: outdata is NULL

server version string:SSH-1.99-Cisco-1.25SSH0: receive SSH message: 83 (83)

SSH0: client version is - SSH-1.99-3.2.0 SSH Secure Shell for Windows client version

string:SSH-1.99-3.2.0 SSH Secure Shell for WindowsSSH0: begin server key generation

SSH0: complete server key generation, elapsed time = 1960 ms

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT sent

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT received

SSH2: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2 0: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received

SSH2 0: signature length 143

SSH2: kex_derive_keys complete

SSH2 0: newkeys: mode 1

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS sent

SSH2 0: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS

SSH2 0: newkeys: mode 0

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS receivedSSH(pix1): user authen method is

'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH(pix1): user authen method is 'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH2 0: authentication failed for pix1

!--- Authentication for pix1 was not successful due to the wrong username.

同樣，如果使用者提供錯誤的密碼，則此偵錯輸出會顯示失敗的驗證。

pix#

Device ssh opened successfully.

SSH0: SSH client: IP = '10.1.1.2'  interface # = 1

SSH: host key initialised

SSH0: starting SSH control process

SSH0: Exchanging versions - SSH-1.99-Cisco-1.25

SSH0: send SSH message: outdata is NULL server version string:

SSH-1.99-Cisco-1.25SSH0: receive      SSH message: 83 (83)

SSH0: client version is - SSH-1.99-3.2.0 SSH Secure Shell for

Windows client version string:SSH-1.99-3.2.0

SSH Secure Shell for WindowsSSH0: begin server key generation

SSH0: complete server key generation, elapsed time = 1920 ms

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT sent

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT received

SSH2: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none

SSH2 0: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received

SSH2 0: signature length 143

SSH2: kex_derive_keys complete

SSH2 0: newkeys: mode 1

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS sent

SSH2 0: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS

SSH2 0: newkeys: mode 0

SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS receivedSSH(pix): user authen method

is 'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH(pix): user authen method is 'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH2 0: authentication failed for pixSSH(pix): user authen method

is 'no AAA', aaa server group ID = 0

SSH2 0: authentication failed for pix

!--- Authentication for PIX was not successful due to the wrong password.

檢視活動SSH會話

發出此命令，檢查已連線的SSH會話數以及到PIX的連線狀態：

pix#show ssh session

SID Client IP       Version Mode Encryption Hmac     State            Username

0   10.1.1.2        1.99    IN   aes128-cbc md5      SessionStarted   pix

OUT  aes128-cbc md5      SessionStarted   pix

選擇Monitoring > Properties > Device Access > Secure Shell Sessions以檢視具有ASDM的會話。

檢視公共RSA金鑰

發出此命令，以檢視安全裝置上RSA金鑰的公共部分：

pix#show crypto key mypubkey rsa

Key pair was generated at: 19:36:28 UTC May 19 2006

Key name: <Default-RSA-Key>

Usage: General Purpose Key

Modulus Size (bits): 1024

Key Data:

30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00c172f4

95f66c34 2c2ced37 aa3442d8 12158c93 131480dd 967985ab 1d7b92d9 5290f695

8e9b5b0d d88c0439 6169184c d8fb951c 19023347 d6b3f939 99ac2814 950f4422

69b67328 f64916b1 82e15341 07590da2 390fbefd 38758888 7319196c de61aef1

165c4bab 03d081d5 ddaf15cc c9ddb204 c2b451e0 f19ce0f3 485b1d69 8b020301 0001

選擇Configuration > Properties > Certificate > Key Pair，然後按一下Show Details以檢視RSA金鑰與ASDM。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

如何從PIX中刪除RSA金鑰

某些情況下，例如升級PIX軟體或更改PIX中的SSH版本時，可能需要刪除並重新建立RSA金鑰。發出此命令，以便從PIX中刪除RSA金鑰對：

pix(config)#crypto key zeroize rsa

選擇Configuration > Properties > Certificate > Key Pair，然後按一下Delete以刪除RSA金鑰和ASDM。

SSH連線失敗

PIX/ASA上的錯誤消息：

%PIX|ASA-3-315004: Fail to establish SSH session because RSA host key retrieval failed.

SSH客戶端電腦上的相應錯誤消息：

Selected cipher type

not supported by server.

為了解決此問題，請刪除並重新建立RSA金鑰。發出此命令，以便從ASA中刪除RSA金鑰對：

ASA(config)#crypto key zeroize rsa

核發此命令，以便產生新金鑰：

ASA(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

無法使用SSH訪問ASA

錯誤消息：

ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer

為了解決此問題，請完成以下步驟：

1. 重新載入ASA或刪除所有與SSH相關的配置和RSA金鑰。

2. 重新配置SSH命令並重新生成RSA金鑰。

無法使用SSH訪問輔助ASA

當ASA處於故障切換模式時，無法通過VPN隧道通過SSH連線到備用ASA。這是因為SSH的應答流量會佔用備用ASA的外部介面。

相關資訊

- Cisco PIX 500系列安全裝置

- Cisco ASA 5500系列調適型安全裝置

- Cisco PIX防火牆軟體

- Cisco Secure PIX防火牆命令參考

- 配置SSH連線 — 思科路由器和思科集中器

- 要求建議 (RFC)

- 技術支援與文件 - Cisco Systems