目錄

簡介

必要條件

需求

授權

採用元件

背景資訊

FMC嚮導流

FTD HA流量

集群FTD流

驗證

簡介

本檔案將介紹  Upgrade Wizard 在Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) 以及不同的使用方式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科 Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- 思科 Secure Firewall Management Center (FMC)

授權

無特定許可證要求，基本許可證就足夠了

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科 Secure Firewall Threat Defense (FTD)，思科 Secure Firewall Management Center (FMC) 版本7.2.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

新的  Upgrade Wizard for FTD在FTD軟體版本7.0中匯入

此嚮導提供的優勢包括：

- New Device 升級頁面

- 多個FTD並行升級

- 更好的組織，以選擇要升級的目標裝置

FMC嚮導流

步驟1、2和3是可選的，快捷方式從步驟4開始。

第0步。上傳要安裝在FMC中的程式包。

步驟1.導航至   Devices > Device management.

步驟2.選擇要升級的裝置，以便在頂部有一個選單。

步驟3.按一下  Upgrade Firepower Software 以  Device Upgrade 檢視。

快捷方式：選擇  Devices / Device Upgrade 從常規選單。

步驟4.確保選擇了要升級的裝置。

步驟5.在  Upgrade to 選項，選擇目標版本。

步驟6.在顯示的功能表中，如果尚未完成此程式，請將映像推送到FTD以複製升級套件。

(思科建議您使用舊的方式推送更新，通過  Configuration > Updates)。

步驟7.按一下  Readiness 在選單任務中檢查並監視其完成情況。完成後，按一下  Next.

步驟8.按一下  Start Upgrade 並與  Upgrade 按鈕。

步驟9.按一下  Finish 完成並關閉嚮導。

步驟10.監控中的任務  Tasks 選單。

FTD HA流量

針對FTD HA升級流程，唯一要修改的選項是決定哪個FTD裝置會作用為作用中及哪個裝置會作用為待命。

FTD-HA升級的流程如下：

1. 升級備用裝置（自動重新載入）。

2. 容錯移轉。

3. 升級新的備用裝置（自動重新載入）。

4. 手動故障轉移（可選）。

集群FTD流

在集群升級流程中，可以根據需要修改資料單元的升級順序。

正常流程為：

1. 升級資料單元（自動重新載入）。

2. 在控制單元上禁用集群（自動完成）。

3. 升級舊的控制單元（自動重新載入）。

4. 在群集中加入舊群集裝置（自動完成）。

完成集群裝置的就緒性檢查後，按一下帶有圖例的按鈕  Change Upgrade Order.

出現一個彈出選單，然後按所需順序拖放到頂部。

驗證

- 監控任務選單中的每一步。

- 在  Devices Management 選單，有一個名為  Upgrade,其中顯示了裝置升級路徑。