目錄

簡介

必備條件

需求

採用元件

設定

在CA上建立並配置資料夾以容納CRL檔案

在IIS中建立網站以公開新的CRL分發點

配置Microsoft CA伺服器以將CRL檔案發佈到分發點

驗證CRL檔案存在且可通過IIS訪問

配置ISE以使用新的CRL分發點

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹運行Internet Information Services(IIS)以發佈證書吊銷清單(CRL)更新的Microsoft證書頒發機構(CA)伺服器的配置。還說明了如何配置思科身份服務引擎(ISE)（3.0及更高版本）以檢索更新以用於證書驗證。可以將ISE配置為檢索它在證書驗證中使用的各種CA根證書的CRL。

必備條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科身分識別服務引擎版本3.0

- Microsoft Windows Server 2008 R2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

在CA上建立並配置資料夾以容納CRL檔案

第一項任務是配置CA伺服器上的一個位置以儲存CRL檔案。預設情況下，Microsoft CA伺服器將檔案發佈到 C:\Windows\system32\CertSrv\CertEnroll\

不要使用此系統資料夾，而是為檔案建立一個新資料夾。

1. 在IIS伺服器上，選擇檔案系統上的位置並建立新資料夾。在此示例中，將建立C:\CRLDistribution資料夾。

2. 為了使CA將CRL檔案寫入新資料夾，必須啟用共用。按一下右鍵新資料夾，選擇，Properties按一下該選Sharing項卡，然後按一下Advanced Sharing它。

3. 若要共用資料夾，請選中此覈取方塊，然後在「共用名稱」欄位中為共用名稱末尾新增一個美元符號($)以隱藏共用Share this folder。

4. 單Permissions擊(1)，單Add擊(2)，單Object Types擊(3)，然後選中Computers覈取方塊(4)。

5. 要返回「選擇使用者」、「電腦」、「服務帳戶」或「組」視窗，請按一下OK。在「Enter the object names to select（輸入要選擇的對象名稱）」欄位中，在此示例中輸入CA伺服器的電腦名稱：WIN0231PNBS4IPH，然後單Check Names擊。如果輸入的名稱有效，該名稱將刷新並帶有下劃線。按一OK下。

6. 在「組或使用者名稱」欄位中，選擇CA電腦。檢查Allow「完全控制」以授予對CA的完全訪問許可權。
按一OK下。再次OK按一下以關閉「高級共用」視窗並返回到「屬性」視窗。

7. 為了允許CA將CRL檔案寫入新資料夾，請配置相應的安全許可權。按一下Security(1)，按一下(Edit2)，按一下(Add3)，按一下Object Types(4)，然後選中Computers覈取方塊(5)。

8. 在輸入要選擇的對象名稱欄位中，輸入CA伺服器的電腦名稱，然後單Check Names擊。如果輸入的名稱有效，該名稱將刷新並帶有下劃線。按一OK下。

9. 在「組或使用者名稱」欄位選擇CA電腦，然後檢查「Allow完全控制」以授予對CA的完全訪問許可權。按一下OK，然後按一下Close以完成任務。

在IIS中建立網站以公開新的CRL分發點

為了讓ISE訪問CRL檔案，請通過IIS訪問包含CRL檔案的目錄。

1. 在IIS伺服器工作列上，按一下Start。選擇.Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

2. 在左側窗格（稱為控制檯樹）中，展開IIS伺服器名稱，然後展開Sites。

3. 按一下右鍵並Default Web Site進行選Add Virtual Directory擇，如下圖所示。

4. 在「別名」欄位中，輸入CRL分發點的站點名稱。在此示例中，輸入了CRLD。

5. 按一下省略號(. ..)在「物理路徑」欄位的右側，瀏覽到在第1部分中建立的資料夾。選擇資料夾並按一下OK。按一下OK關閉「新增虛擬目錄」視窗。

6. 在步驟4中輸入的站點名稱必須在左窗格中突出顯示。如果沒有，現在選擇它。在中心窗格中，按兩下Directory Browsing。

7. 在右窗格中，按一下Enable以啟用目錄瀏覽。

8. 在左窗格中，再次選擇站點名稱。在中心窗格中，按兩下Configuration Editor。

9. 在Section下拉選單中，選擇system.webServer/security/requestFiltering。在下allowDoubleEscaping拉清單中，選擇True。在右窗格中，單Apply擊，如下圖所示。

現在必須通過IIS訪問該資料夾。

配置Microsoft CA伺服器以將CRL檔案發佈到分發點

現在，已配置了一個新資料夾來容納CRL檔案，並且該資料夾已在IIS中公開，請配置Microsoft CA伺服器以將CRL檔案發佈到新位置。

1. 在CA伺服器工作列上，按一下Start。選擇.Administrative Tools > Certificate Authority

2. 在左窗格中，按一下右鍵CA名稱。選擇Properties，然後按一下選Extensions項卡。要新增新的CRL分發點，請按一下Add。

3. 在「位置」欄位中，輸入在第1部分中建立和共用的資料夾的路徑。在第1節的範例中，路徑為：
\\WIN-231PNBS4IPH\CRL分配$

4. 填充Location欄位後，從

Variable下拉選單中選擇，然後按一下 Insert.

5. 從「變數」(Variable)下拉選單中，選擇

並按一下Insert它。

6. 在Location欄位中，.crl追加到路徑末尾。在此示例中，位置為：
\\WIN-231PNBS4IPH\CRLDistribution$\

.crl

7. 按一下OK返回到「擴展」頁籤。選中此復Publish CRLs to this location選框，然後按一下以OK關閉「屬性」視窗。
出現一個提示符，提示獲得重新啟動Active Directory證書服務的許可權。按一Yes下。

8. 在左窗格中，按一下右Revoked Certificates鍵。選擇.All Tasks > Publish確保已選中「New CRL（新建CRL）」 ，然後按一下OK按鈕。

Microsoft CA伺服器必須在第1節中建立的資料夾中建立新的.crl檔案。如果成功建立新的CRL檔案，則按一下「確定」(OK)後將不會出現對話方塊。如果返回有關新分發點資料夾的錯誤，請仔細重複本節中的每一個步驟。

驗證CRL檔案存在且可通過IIS訪問

開始本節之前，請確認新的CRL檔案是否存在，以及是否可以通過另一工作站的IIS訪問這些檔案。

1. 在IIS伺服器上，開啟第1部分中建立的資料夾。必須存在一個.crl檔案，其形

.crl

式

中是CA伺服器的名稱。在此範例中，檔案名稱為：
abtomar-WIN-231PNBS4IPH-CA.crl

2. 從網路上的工作站（最好與ISE主管理節點位於同一網路），開啟Web瀏覽器並瀏覽到http://

/

第2部分中配置的IIS伺服器的伺服器名稱和第2部分中為分發點選擇的站點名稱。在此範例中，URL為：
http://win-231pnbs4iph/CRLD

將顯示目錄索引，其中包括步驟1中觀察到的檔案。

配置ISE以使用新的CRL分發點

在將ISE配置為檢索CRL之前，定義發佈CRL的時間間隔。確定此間隔的策略不在本檔案的範圍之內。潛在值（在Microsoft CA中）為1小時到411年（含）。預設值為1週。確定適合您環境的間隔後，請使用以下說明設定間隔：

1. 在CA伺服器工作列上，按一下Start。選擇.Administrative Tools > Certificate Authority

2. 在左窗格中，展開CA。按一下右鍵該資料夾Revoked Certificates，然後選擇Properties它。

3. 在「CRL發佈間隔」欄位中，輸入所需的數字並選擇時間段。按一下OK關閉視窗並應用更改。在本例中，配置的發佈間隔為七天。

4. 輸入命certutil -getreg CA\Clock*令以確認ClockSkew值。預設值為10分鐘。
輸出示例：

Values:

ClockSkewMinutes        REG_DWORS = a (10)

CertUtil: -getreg command completed successfully.

5. 輸入命certutil -getreg CA\CRLov*令以驗證CRLOverlapPeriod是否已手動設定。預設情況下，CRLOverlapUnit值為0，表示未設定手動值。如果該值不是0，請記錄該值和單位。
輸出示例：

Values:

CRLOverlapPeriod      REG_SZ = Hours

CRLOverlapUnits        REG_DWORD = 0

CertUtil: -getreg command completed successfully.

6. 輸入命certutil -getreg CA\CRLpe*令以驗證CRLPeriod（已在步驟3中設定）。
輸出示例：

Values:

CRLPeriod      REG_SZ = Days

CRLUnits        REG_DWORD = 7

CertUtil: -getreg command completed successfully.

7. 按如下方式計算CRL寬限期：
a.如果在步驟5中設定CRLOverlapPeriod:OVERLAP = CRLOverlapPeriod（分鐘）；

其他：重疊=(CRLeriod / 10)，以分鐘為單位

b.如果重疊超過720，則重疊為720

c.如果重疊<(1.5 * ClockSkewMinutes)，則重疊=(1.5 * ClockSkewMinutes)

d.如果OVERLAP > CRLPeriod，則重疊= CRLPeriod（分鐘）

e.寬限期=重疊+時鐘偏差分鐘

Example:

As stated above, CRLPeriod was set to 7 days, or 10248 minutes and CRLOverlapPeriod was not set.

a. OVERLAP = (10248 / 10) = 1024.8 minutes

b. 1024.8 minutes is > 720 minutes : OVERLAP = 720 minutes

c. 720 minutes is NOT < 15 minutes : OVERLAP = 720 minutes

d. 720 minutes is NOT > 10248 minutes : OVERLAP = 720 minutes

e. Grace Period = 720 minutes + 10 minutes = 730 minutes

計算出的寬限期是CA發佈下一個CRL到當前CRL到期之間的時間量。需要配置ISE以相應地檢索CRL。

8. 登入到ISE主管理節點並選擇Administration > System > Certificates。在左窗格中選擇Trusted Certificate。

9. 選中要為其配置CRL的CA證書旁邊的覈取方塊。按一Edit下。

10. 在視窗底部附近，選中復Download CRL選框。

11. 在CRL分發URL欄位中，輸入CRL分發點的路徑，其中包括第2部分中建立的.crl檔案。在此範例中，URL為：
http://win-231pnbs4iph/crld/abtomar-WIN-231PNBS4IPH-CA.crl

12. 可以將ISE配置為定期或根據過期時間（通常也是定期間隔）檢索CRL。當CRL發佈間隔為靜態時，使用後一個選項可獲得更及時的CRL更新。按一下單Automatically選按鈕。

13. 將檢索的值設定為小於在步驟7中計算的寬限期的值。如果值集長於寬限期，ISE將在CA發佈下一個CRL之前檢查CRL分發點。在此示例中，寬限期計算為730分鐘或12小時10分鐘。檢索將使用10小時的值。

14. 根據您的環境設定重試間隔。如果ISE無法按上一步中配置的間隔檢索CRL，它將按此較短間隔重試。

15. 如果Bypass CRL Verification if CRL is not ReceivedISE在其上次下載嘗試中無法檢索此CA的CRL，請選中此覈取方塊以允許基於證書的身份驗證正常進行（並且不進行CRL檢查）。如果未選中此覈取方塊，則如果無法檢索CRL，則此CA頒發的證書的所有基於證書的身份驗證都將失敗。

16. 選中此復Ignore that CRL is not yet valid or expired選框允許ISE使用已過期（或尚未有效）的CRL檔案，就像它們有效一樣。如果未選中此覈取方塊，則ISE會將CRL視為在其生效日期之前和下次更新時間之後無效。按一下Save以完成配置。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。