目錄

問題

當查詢在Hyper-V環境中安裝思科身份服務引擎(ISE)所需的ISO檔案時，思科軟體下載頁面上可用的檔案似乎是硬體裝置的升級檔案，而不是所需的Hyper-V安裝檔案。

環境

- 思科身分識別服務引擎(ISE)版本3.4

- Microsoft Hyper-V虛擬化平台

- 單節點ISE部署配置

解析

思科ISE Hyper-V安裝的OVA和ISO檔案可通過思科軟體下載中心獲得。按照以下步驟查詢並找到相應的安裝檔案：

下載程式

要下載相應的ISO檔案：

1.訪問Cisco Software Download Center並找到Identity Services Engine Software Downloads頁面。

2.在左側導航選單中，選擇「所有版本」，然後選擇所需的檔案版本（例如3 > 3.4.0）

3.找到名為 — ise-3.4.0.608*.SPA.x86_64.iso的檔案

這些檔案是專用於虛擬機器安裝的，不是硬體裝置的升級檔案

推薦的Hyper-V虛擬機器規格

對於Microsoft Hyper-V部署，建議使用以下VM規範：

- 磁碟：獨立生產節點的最低容量為600 GB

- NIC:需要1個，建議使用2個或更多，最多支援6個

- 磁碟佈局：使用單個虛擬磁碟

- Hyper-V生成：第1代

- 對於單節點部署，最小的記錄生產配置檔案是：

- 16個vCPU

- 32 GB RAM

- 600 GB單個虛擬磁碟

— 最少1個vNIC

- CPU和記憶體

按所匹配的裝置類別調整Hyper-V大小：

— 小型/SNS 3615類：16 vCPU，32 GB RAM

— 小型/SNS 3715類：24 vCPU，32 GB RAM

— 小型/SNS 3815類：32 vCPU，64 GB RAM

原因

思科下載門戶包含硬體裝置升級檔案和虛擬機器安裝檔案。要訪問ISO檔案，請從ISE的思科軟體下載中心產品頁面下載基本檔案（不含補丁版本）。

相關內容

- 思科技術支援與下載

- 思科軟體下載中心

- ISE 3.4 Hyper-V要求