目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

組態

驗證

常見使用案例

簡介

本文描述如何配置Cisco Identity Services Engine (ISE)3.4的調試日誌設定以自定義最大檔案大小和檔案計數。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ISE

採用元件

本檔案中的資訊是根據這些軟體和硬體 版本：

- Cisco ISE 版本3.4

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

通常，對於調試和跟蹤等詳細日誌級別的元件，由於資訊的快速生成，日誌檔案旋轉速度往往比預期快。使用此功能，您可以自訂記錄檔大小和檔案計數，以便在寫入記錄之前，針對特定元件記錄更多資訊。

組態

導航到Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration。從「節點清單」選取您要變更其除錯日誌設定的節點-請注意，任何變更的設定只會影響這個選取的節點。選取您要變更其設定的「元件」，然後按一下Debug Log Settings.

注意：您無法變更記錄檔中任何元件的除錯記錄設定prrt-server.log

除錯日誌組態頁面

根據需要設定Max File Size (MB)和File Count以解決此問題。Max File Size可以設定為1-100 MB的任意範圍。未強制執行最大File Count限制。

警告：為了避免記錄檔填滿磁碟，記錄的總磁碟空間使用量不能超過60GB。如果輸入的調試日誌設定超出此閾值，您將看到警告消息「Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count」且無法儲存更改。

除錯日誌設定視窗

或者，您也可以指定這些設定恢復預設值的日期和時間。要執行此操作，請選中Specify Date/Time to Reset to Default覈取方塊，並設定重置設定的日期和時間。

警告：用於此配置的時間是Cisco ISE時鐘。請確保所有節點均與NTP伺服器同步，以避免意外行為。

指定日期/時間組態

點選Save使設定生效。

要將某個元件的「調試日誌設定」重置為預設值，您可以選擇該元件並按一下Reset to Default選項，然後在彈出窗口中選擇Yes。

重設為預設設定

驗證

在更改Predicted Space Usage for Debug Logs調試日誌設定後，監視在Total Disk Space上佔用的卷，以確保磁碟不填滿。

總磁碟空間圖表

確保表的Max File Size (MB)和File Count列反映儲存的更改。

配置後的調試日誌設定

您可以從Cisco ISE的CLI驗證日誌大小。發出show logging application | include collector.log命令。將collector.log替換為要驗證的適當日誌檔案。

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

常見使用案例

某些元件在選取較詳細的日誌層級時，通常會更頻繁地旋轉。列出部分元件，以及在偵錯與這些元件相關的問題時，要設定的建議值：

- collector

- Max File Size： 100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size： 100 MB

- File Count：50 （預設）