目錄

簡介

問題。在ISE升級到2.4後，您可能會收到警報「警報：安裝的虛擬機器許可證比部署的虛擬機器節點少」，即使所有必需的許可證在升級前都已安裝。

回答。對於2.4版，建議為部署中的VM節點安裝適當的VM許可證。您必須根據VM節點數量和每個VM節點的資源（如CPU和記憶體）安裝VM許可證。否則，您將收到在2.4版本中採購和安裝VM許可證金鑰的警告和通知，但是這些服務不會中斷。

警報本身將以多種方式顯示。

- 升級後首次登入時的許可證警告：

- 升級後首次登入時的許可證資訊消息：

- 警報Dashlet：

VM許可證分為三類：小型、中型和大型。例如，如果您使用具有8個核心和64 GB RAM的3595等效虛擬機器節點，如果您想要在虛擬機器上複製相同的功能，則可能需要中等類別的虛擬機器許可證。您可以根據部署要求，根據VM數量及其資源安裝多個VM許可證。

VM許可證是基礎設施許可證，因此，您可以安裝VM許可證，無論您的部署中是否有可用的終端許可證。即使在部署中未安裝任何評估、基礎、Plus或Apex許可證，也可以安裝VM許可證。但是，要使用Base、Plus或Apex許可證啟用的功能，必須安裝適當的許可證。

安裝或升級至2.4版後，如果部署的VM節點數量與安裝的VM許可證數量不匹配，則每14天在警報Dashlet中顯示一次警報。如果VM節點的資源發生任何變更，或當VM節點註冊或取消註冊時，也會顯示警報。

VM許可證是永久許可證。每次您登入思科ISE GUI時都會顯示VM許可更改，直到您在通知彈出窗口中選中「不再顯示此消息」覈取方塊。

如果您計畫升級到2.4版，請聯絡licensing@cisco.com並提供銷售訂單編號，其中包含VM購買，以便為之前購買的每個VM獲取一個中型VM許可證。您還必須將CCOID與銷售訂單編號一起納入。別名僅用於先前購買的希望升級到2.4且需要PAK的客戶。新客戶應該透過直銷或合作夥伴引導其完成常規購買流程。

此表按類別顯示最低虛擬機器資源：

VM類別

RAM範圍

CPU數量

小型

16 GB

12個CPU

中

64 GB

16個CPU

大型

256 GB

16個CPU

有關許可證的詳細資訊，請參閱思科身份服務引擎管理員指南2.4版中的「思科ISE許可證」一章。

升級指南中也提供了以下資訊：

思科身分辨識服務引擎升級指南2.4版