目錄

簡介

必備條件

硬體要求

程式

第1步：備份當前配置和資料

步驟2.拆除和更換現有儲存介質

步驟3.重新配置RAID控制器

步驟4.重新配置快閃記憶體儲存硬體

步驟5.重新安裝作業系統

步驟6.還原備份

相關思科支援社群討論

簡介

Cisco Unified Computing System(UCS)裝置配置了RAID硬體和相關驅動器以配置邏輯卷，從而提供冗餘並為作業系統提供單一儲存空間。本檔案將說明以下步驟：

- 備份現有Sourcefire軟體安裝

- 拆除和更換現有的儲存介質

- 重新配置RAID控制器

- 重新配置儲存硬體

- 重新安裝作業系統

- 還原備份

必備條件

硬體要求

本文檔中的說明適用於Cisco FireSIGHT管理中心FS2000和FS4000型號。

本文使用特定實驗室環境中的裝置建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

第1步：備份當前配置和資料

1.1.  登入到UM的Web使用者介面（也稱為GUI）。

1.2.  導覽至System > Tools > Backup/Restore。

1.3.  按一下Defense Center Backup。系統將顯示Backup Management頁面。

1.4在Name欄位中為備份指定一個名稱。

1.5確保已選擇備份配置和備份事件。

1.6按一下Start Backup按鈕。

提示：備份歸檔檔案是tar.gz檔案，位於/var/sf/backups。使用SCP或其他網路實用程式將備份複製到安全位置，同時重新格式化並安裝系統。

步驟2.拆除和更換現有儲存介質

附註：如果您收到已安裝在驅動器盤中的替換驅動器，則無需執行以下步驟：只要使用驅動器附帶的雪橇

2.1.  停止系統並關閉電源。

2.2.  系統應配置兩行配置的6個驅動器。逐個按下釋放卡扣，並向外旋轉手柄以卸下驅動器。

2.3.  從驅動器插槽中鬆開驅動器。有四個螺釘要拆除，它們用螺紋膠固定。螺絲可能很難拆除。

圖：四個十字頭螺釘將驅動器固定到滑板：兩邊各兩個。

附註：更換SSD與上述操作相反。SSD通常約1/4厚，並位於滑板底部。

2.5.  確保驅動器朝上位於滑板中，並且電源和資料連線面向滑板的後部，與鎖定杆相對。鎖定杆具有鉤子，該鉤子鉤在機箱上，並將驅動器牢固地拉入系統，將其連線到底板。如果在關閉拉杆之前鎖鉤未完全卡合，則驅動器無法完全卡入。

步驟3.重新配置RAID控制器

3.1.  開啟系統電源並等待RAID BIOS顯示一條消息，指示按Ctrl+H以顯示WebBIOS。這是RAID控制器的配置螢幕。完成開機自檢並按下Ctrl+H後，將顯示以下螢幕：

3.2.  按一下Start開始RAID配置。

3.3.  您可以在此處檢視當前RAID配置：

3.4.  此系統已啟動並運行正常RAID。如果已更換原始驅動器，則虛擬驅動器將丟失，並且驅動器將顯示為未配置。在這種情況下，將刪除並重新配置現有配置。在任何一種情況下，按一下配置嚮導開始該過程。

3.5.  選擇New Configuration，然後按一下Next。

3.6.  出現提示時，選擇Yes清除當前配置：

3.7.  選擇Manual Configuration，然後按一下Next:

3.8.  選擇左側的6個驅動器。您可以使用修飾鍵和滑鼠(Ctrl+Click)選擇所有6個驅動器。如果沒有滑鼠，則必須選擇並逐一新增一個驅動器，使用頁籤和箭頭鍵進行導航，使用enter鍵啟用按鈕。選定所有六個驅動器後，按一下Add to Array按鈕。

3.9.  選擇驅動器後，螢幕應如下圖所示。按Accept DG（接受DG）按鈕，完成驅動器選擇。

3.10.  現在顯示的是免費虛擬裝置。按一下「Add to SPAN」，然後按一下「Next」。

3.11.  下一個螢幕是配置RAID特定設定的地方。

附註：在右側視窗中，文本Next LD:可能的RAID級別顯示每個RAID級別所需的大小。RAID 6是所需的配置，顯示的大小為3.4888 TB。此大小需要輸入到選擇大小欄位中，如下所示。

3.12.  螢幕上顯示的所有其他設定應保持不變。按接受。顯示有關電池備份的消息，確認該消息繼續。當虛擬驅動器如下所示列出時，按下一步，按一下接受，然後按一下Yes解決Save this Configuration問題。

3.13.  出現一條警告消息，指示驅動器上的所有資料都將丟失，按一下Yes。

3.14.  RAID過程完成，按一下工具欄上的door圖示退出，然後按是。

3.15.  您必須重新啟動才能完成該過程。

步驟4.重新配置快閃記憶體儲存硬體

附註：UCS系統有一個內部USB快閃記憶體驅動器，Firepower安裝將其用作系統還原分割槽。此裝置有時會與系統斷開，Firepower安裝可能無法檢測到此裝置。

附註：以下過程需要通過SSH訪問思科整合管理控制器(CIMC)。CIMC配置不在本檔案的範圍之內。

4.1.  通過安全外殼(SSH)訪問CIMC並使用admin帳戶登入。當您想要訪問時，請使用CIMC的IP地址。

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1

admin@192.0.2.0's password:

CIMC#

4.2.  更改到機箱範圍：

CIMC# scope chassis

CIMC/chassis#

4.3.  檢查flexflash控制器的狀態：

CIMC/chassis# show flexflash

Controller   Product Name     Has Error  Firmware Version  Vendor   Internal State

------------ ---------------- ---------- ----------------- -------- ---------------

FlexFlash-0  Cisco FlexFlash  No         1.2 build 258     Cypress  Connected

在本例中，flexflash狀態顯示為Connected。如果顯示Disconnected，請使用以下命令重置flexflash分割槽。

4.4.  轉到flexflash範圍並運行reset命令：

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0

CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1

This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.

Continue?[y|N] y

再次檢查狀態以確保flexflash狀態現在顯示為Connected。裝置現在準備重新安裝作業系統。

步驟5.重新安裝作業系統

要重新安裝系統，請導航至CIMC介面。此介面用於：

- 將ISO映像對映到系統上的驅動器

- 使用ISO映像重新啟動系統

- 與安裝程式互動

5.1.  獲得您選擇的版本的ISO安裝介質，並確保可從運行CIMC Web介面的系統訪問它。

5.2.  使用Web瀏覽器導航至CIMC IP地址以訪問介面：

5.3.  按一下KVM控制檯圖示。

附註：您需要在客戶端作業系統和瀏覽器上正確設定Java，才能正確使用KVM。

5.4.  會有幾個警告框，連續彈出關於使用java、下載應用程式等的警告。對每個提示作出肯定響應以繼續。

5.6.  您將看到虛擬KVM控制檯視窗。在選單欄的頂部按一下Virtual Media選單，然後選擇Activate Virtual Devices。

5.7.  現在按一下Map CD/DVD。此時將顯示一個檔案瀏覽器視窗。導航到ISO安裝介質的位置並選擇ISO。如果您沒有看到對映CD/DVD選項，請確保在上一步選擇了Activate Virtual Devices。

附註：對映選項在啟用之前不可見。

5.8.  接下來按一下Map Device。

5.9.  現在，在Power選單上，選擇Reset System（熱啟動）。

5.10.  出現思科啟動顯示徽標後，開始按<F6>獲取系統啟動選單。每隔幾秒按<F6>一次，直到您看到Entering boot selection menu...（正在進入引導選擇選單……），如下所示：

5.11.  看到啟動選單後，選擇標籤為Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22的專案，然後按enter。系統現在從ISO安裝介質啟動。

安裝過程從此處開始，您將被問到3個問題：

- 如果您確定要安裝

- 如果要刪除網路和許可證設定

- 是否確實要擦除系統並安裝

如果您已重新配置驅動器，在許可證和網路設定方面沒有任何可儲存的內容，因此回答yes可以回答所有3個問題。

步驟6.還原備份

按照您的環境正常配置裝置上的網路設定。

6.1.  導覽至System > Tools > Backup/Restore。

6.2.  選擇Upload Backup。

附註：您的備份檔案必須可用於您使用Web使用者介面的系統。

6.3.  瀏覽到備份存檔檔案並選擇它。

6.4.  選擇Upload Backup按鈕。上傳後，備份應該在Defense Center Backups列表中可用。

6.5.  選中覈取方塊，然後按一下Restore。

附註：如果要同時還原事件和配置，請務必同時檢查事件和配置。