目錄

簡介

LDAP身份驗證對象的配置

相關檔案

簡介

身份驗證對象是外部身份驗證伺服器的伺服器配置檔案，包含這些伺服器的連線設定和身份驗證過濾器設定。您可以在FireSIGHT管理中心上建立、管理和刪除身份驗證對象。本文檔介紹如何在FireSIGHT系統上配置LDAP身份驗證對象。

LDAP身份驗證對象的配置

1.登入FireSIGHT管理中心的Web使用者介面。

2.定位至系統>本地>使用者管理。

選擇Login Authentication選項卡。

按一下Create Authentication Object。

3.選擇Authentication Method和Server Type。

- 驗證方法:LDAP

- 名稱:<身份驗證對象名稱>

- 伺服器型別:MS Active Directory

附註：標有星號(*)的欄位為必填欄位。

4.指定主伺服器和備份伺服器主機名或IP地址。備份伺服器是可選的。但是，同一域中的任何域控制器都可以用作備份伺服器。

附註：儘管LDAP埠預設為埠389，但您可以使用LDAP伺服器偵聽的非標準埠號。

5.按以下所示指定LDAP特定引數：

提示：在配置LDAP特定引數之前應標識使用者、組和OU屬性。請閱讀本文檔，確定用於身份驗證對象配置的Active Directory LDAP對象屬性。

- 基本DN — 網域或特定OU DN

- Base Filter — 使用者所屬的組DN。

- 使用者名 - DC的模擬帳戶

- 密碼:<password>

- 確認密碼:<password>

高級選項：

- 加密:SSL、TLS或無

- SSL憑證上傳路徑:上傳CA認證（可選）

- 使用者名稱模板:%s

- 超時（秒）:30

在AD的「域安全策略設定」中，如果LDAP伺服器簽名要求設定為需要簽名，則必須使用SSL或TLS。

LDAP伺服器簽名要求

- 無:不需要資料簽名即可與伺服器繫結。如果客戶端請求資料簽名，伺服器將支援它。

- 需要簽名:除非使用TLS\SSL，否則必須協商LDAP資料簽名選項。

附註：LDAPS不需要客戶端或CA證書（CA證書）。但是，如果將CA證書上傳到身份驗證對象，則會有額外的安全級別。

6.指定屬性對映

- UI訪問屬性:sAMAccountName

- 外殼訪問屬性:sAMAccountName

提示：如果在測試輸出中遇到不受支援的使用者消息，請將UI Access Attribute更改為userPrincipalName，並確保User Name template設定為%s。

7.配置組控制的訪問角色

在ldp.exe上，瀏覽到每個組，並將相應的組DN複製到身份驗證對象，如下所示：

- <Group Name>組DN:<group dn>

- 組成員屬性:應始終為成員

範例：

- 管理員組DN:CN=DC管理員，CN=安全組，DC=虛擬實驗室，DC=本地

- 組成員屬性:成員

AD安全組的屬性為member，後跟成員使用者的DN。member屬性前的number表示成員使用者的數量。

8.選擇Same as Base Filter for Shell Access Filter，或指定memberOf屬性（如步驟5所示）。

外殼訪問過濾器：(memberOf=<group DN>)

例如，

外殼訪問過濾器：（memberOf=CN=Shell使用者，CN=安全組，DC=虛擬實驗室，DC=本地）

9.儲存身份驗證對象並執行測試。成功的測試結果如下所示：

10.身份驗證對象通過測試後，在「系統策略」中啟用該對象，並將策略重新應用到裝置。

相關檔案

- 確定身份驗證對象配置的Active Directory LDAP對象屬性