目錄

簡介

驗證步驟

如果/Volume分割槽已滿

舊備份檔案

舊版軟體更新和修補檔案

要儲存事件的大型資料庫

接收超過85%磁碟利用率的運行狀況警報

/var/log/messages檔案包含的資料超過24小時或大於25MB

如果根(/)分割槽已滿

使用者檔案儲存在根(/)分割槽中

不支援的進程正在寫入根(/)分割槽

簡介

FireSIGHT管理中心或FirePOWER裝置可能由於各種原因而耗盡磁碟空間。發生這種情況時，高磁碟利用率會觸發運行狀況警報，或者可能導致軟體更新嘗試失敗。本文介紹了磁碟利用率過高的根本原因和一些故障排除步驟。

驗證步驟

確定高度使用的分割槽。以下命令顯示磁碟利用率：

在FireSIGHT管理中心，

admin@3DSystem:~# df -TH

在7000和8000系列裝置和NGIPS虛擬裝置上，

> show disk

兩個命令都顯示如下所示的輸出：

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda5             2.9G  566M  2.2G  21% /

/dev/sda1              99M   16M   79M  17% /boot

/dev/sda7              52G  8.5G   41G  18% /Volume

none                   11G   20K   11G   1% /dev/shm

/dev/sdb1             418G  210M  395G   1% /var/storage

附註：磁碟大小和使用率因各種裝置型號而異。如果這是NGIPS虛擬裝置，請驗證分割槽大小是否符合最小磁碟空間要求。

注意：不支援上面未顯示的任何其他分割槽。

在7000和8000系列裝置以及NGIPS虛擬裝置上，可以運行以下命令來顯示詳細的磁碟使用情況統計資訊：

> show disk-manager

輸出示例：

> show disk-manager

Silo                                    Used        Minimum     Maximum

Temporary Files                         143.702 MB  402.541 MB  1.572 GB

Action Queue Results                    0 KB        402.541 MB  1.572 GB

Connection Events                       17.225 GB   3.931 GB    23.586 GB

User Identity Events                    0 KB        402.541 MB  1.572 GB

UI Caches                               587 KB      1.179 GB    2.359 GB

Backups                                 0 KB        3.145 GB    7.862 GB

Updates                                 13 KB       4.717 GB    11.793 GB

Other Detection Engine                  0 KB        2.359 GB    4.717 GB

Performance Statistics                  72.442 MB   805.082 MB  9.435 GB

Other Events                            669.819 MB  1.572 GB    3.145 GB

IP Reputation & URL Filtering           0 KB        1.966 GB    3.931 GB

Archives & Cores & File Logs            1.381 GB    3.145 GB    15.724 GB

RNA Events                              0 KB        3.145 GB    12.579 GB

File Capture                            12.089 MB   4.717 GB    14.152 GB

IPS Events                              3.389 GB    7.076 GB    15.724 GB

如果/Volume分割槽已滿

舊備份檔案

- 如果在系統上儲存大量舊備份檔案，則可能會佔用磁碟上的過多空間。

疑難排解步驟

- 使用Web使用者介面刪除舊的備份檔案。若要移除備份檔案，請導覽至System > Tools > Backup/Restore。

提示：在FireSIGHT系統上，可以配置遠端儲存以儲存大型備份檔案。

舊版軟體更新和修補檔案

- 如果您始終保留以前的軟體更新、升級和修補程式檔案（例如5.0或5.1），則系統可能會耗盡磁碟空間。

疑難排解步驟

- 刪除不再需要的舊更新和修補程式檔案。若要刪除這些更新，請導覽至System > Updates。

儲存了過多的事件檔案

- 受管裝置或感測器可能已停止向FireSIGHT管理中心傳送事件。

- 裝置可能正在生成的事件數超過管理中心設計接收事件的數量（每秒）。

- 受管裝置和管理中心之間可能存在通訊問題。

疑難排解步驟

- 重新應用與事件相關的策略。例如，如果您沒有看到連線事件，請重新應用訪問控制策略，並檢視管理中心現在是否正在接收任何新事件。

- 如果FireSIGHT管理中心無法接收新的IPS事件，請檢查受管裝置和管理中心之間是否存在任何通訊問題。

未知檔案過多

- FireSIGHT系統儲存未知網絡發現資料（作業系統、主機和服務資訊）。

疑難排解步驟

- 如果系統無法確定網路上的主機上的作業系統，則可以使用Nmap主動掃描主機。Nmap使用從掃描獲取的資訊為可能的作業系統評分。然後，它使用具有最高評級的作業系統作為主機作業系統標識。

- 建立在系統檢測到具有未知作業系統的主機時觸發的關聯規則。

當發現事件發生且主機的OS信息已更改並且滿足以下條件時，應觸發規則：作業系統名稱未知。

要儲存事件的大型資料庫

- 如果將資料庫事件限制提高到超出准則或最佳實踐的範圍，則FireSIGHT管理中心可能耗盡磁碟空間。

疑難排解步驟

- 檢查資料庫限制的值。為了提高磁碟利用率和效能，您應該對定期處理的事件的數量制定事件限制。對於某些事件型別，您可以禁用儲存。

- 要更改資料庫限制，請導航到「系統策略」頁，按一下系統策略名稱旁邊的編輯，然後按一下左側部分的資料庫。要訪問System Policy頁面，請導航到System > Local > System Policy。

接收超過85%磁碟利用率的運行狀況警報

可能的原因

- 事件速率可能非常高。因此，該裝置正在生成和儲存大量事件。

- 受管裝置和FireSIGHT管理中心之間的通訊問題。

疑難排解步驟

- 將警報閾值級別更改為87%（警告）和92%（嚴重）可能是解決頻繁出現健康警報的簡單方法。

- 閱讀發行說明，瞭解修剪系統是否存在已知問題。如果有解決方案，請將軟體版本更新為最新版本以解決此問題。

/var/log/messages檔案包含的資料超過24小時或大於25MB

可能的原因

- Logrotate守護程式可能無法正常工作。

疑難排解步驟

- 如果您遇到此問題，請將FireSIGHT系統的軟體版本更新為最新版本。如果您正在運行最新版本，但遇到此問題，請聯絡思科技術協助中心(TAC)。

如果根(/)分割槽已滿

使用者檔案儲存在根(/)分割槽中

可能的原因

- 根(/)分割槽是固定大小，不適用於個人儲存。

- /var/tmp目錄手動用於臨時儲存，而不是/var/common目錄。

疑難排解步驟

- 檢查/root、 /home和/tmp資料夾中是否存在不需要的檔案。由於這些資料夾不是為個人儲存建立的，因此您可以使用rm命令刪除任何個人檔案。

不支援的進程正在寫入根(/)分割槽

可能的原因

- 如果安裝第三方軟體，在根(/)分割槽上建立檔案，則可以遇到高磁碟使用率的運行狀況警報。

疑難排解步驟

- 檢查是否安裝了任何不受支援的軟體包。運行以下命令查詢已安裝的軟體包：

admin@3DSystem:~$ rpm -qa --last

- 檢查pstree和top以檢視不受支援的進程是否正在運行。運行以下命令：

admin@3DSystem:~$ pstree -ap

admin@3DSystem:~$ top