目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

傳送入侵警報

傳送運行狀況警報

第1部分：  建立系統日誌警報

第2部分：  建立運行狀況監視器警報

傳送影響標誌、發現事件和惡意軟體警報

簡介

儘管FireSIGHT系統在其Web介面內提供了各種事件檢視，但您可能希望配置外部事件通知以促進對關鍵系統的持續監控。您可以將FireSIGHT系統配置為生成警報，在生成以下任一警報時通過電子郵件、SNMP陷阱或系統日誌通知您。本文描述如何配置FireSIGHT管理中心以在外部系統日誌伺服器上傳送警報。

必要條件

需求

思科建議您瞭解系統日誌和FireSIGHT管理中心。此外，防火牆中必須允許系統日誌埠（預設為514）。

採用元件

本檔案中的資訊是根據軟體版本5.2或更新版本。

注意：本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立，並使用已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

傳送入侵警報

1.登入到FireSIGHT管理中心的Web使用者介面。

2.導航至Policies > Intrusion > Intrusion Policy。

3.按一下要應用的策略旁邊的編輯。

4.按一下Advanced Settings。

5.在清單中找到Syslog Alerting，並將其設定為Enabled。

6.按一下Syslog Alerting右側的Edit。

7.在Logging Hosts欄位中鍵入系統日誌伺服器的IP地址。

8.從下拉選單中選擇適當的Facility和Severity。  除非將系統日誌伺服器配置為接受特定設施或嚴重性的警報，否則可以將這些警報保留為預設值。

9.按一下此螢幕左上角附近的Policy Information。

10.按一下Commit Changes按鈕。

11.重新應用入侵策略。

附註：為了生成警報，請在訪問控制規則中使用此入侵策略。  如果未配置訪問控制規則，則將此入侵策略設定為用作訪問控制策略的預設操作，然後重新應用訪問控制策略。

現在，如果在該策略上觸發了入侵事件，則還會向在入侵策略上配置的系統日誌伺服器傳送警報。

傳送運行狀況警報

第1部分：  建立系統日誌警報

1.登入到FireSIGHT管理中心的Web使用者介面。

2.定位至策略>操作>預警。

3.選擇Web介面右側的Create Alert。

4.按一下Create Syslog Alert。系統將顯示配置彈出視窗。

5.提供預警的名稱。

6.在主機欄位中填寫系統日誌伺服器的IP地址。

7.如果需要，更改系統日誌伺服器的埠（預設埠為514）。

8.選擇適當的Facility和Severity。

9.按一下Save按鈕。您將返回Policies > Actions > Alerts頁。

10.啟用系統日誌配置。

第2部分：  建立運行狀況監視器警報

以下說明描述了配置健康監控警報的步驟，該警報使用您剛剛建立的系統日誌警報（在上一節中）：

1.轉至Policies > Actions > Alerts頁，然後選擇Health Monitor Alerts，該頁位於頁面頂部。

2.為健康警報命名。

3.選擇Severity（按住CTRL鍵的同時按一下可用來選擇多個嚴重性型別）。

4.在Module列中，選擇要向其傳送警報的系統日誌伺服器的運行狀況模組（例如，磁碟使用情況）。

5.從Alerts列中選擇以前建立的syslog警報。

6.按一下Save按鈕。

傳送影響標誌、發現事件和惡意軟體警報

您還可以配置FireSIGHT管理中心，以便針對具有特定影響標誌、特定型別的發現事件和惡意軟體事件的事件傳送系統日誌警報。為此，您必須執行第1部分：建立系統日誌警報，然後配置要傳送到系統日誌伺服器的事件型別。為此，您可以導航到Policies > Actions > Alerts頁，然後選擇所需警報型別的頁籤。