目錄

簡介

必要條件

採用元件

組態

部署OVF模板

開啟電源並完成初始化

配置網路設定

執行初始設定

相關資訊

簡介

本文檔介紹在VMware ESXi上運行的FireSIGHT管理中心（也稱為防禦中心）的初始設定。FireSIGHT管理中心允許您管理一個或多個FirePOWER裝置、下一代入侵防禦系統(Next Generation Intrusion Prevention System, NGIPS)虛擬裝置以及具備FirePOWER服務的自適應安全裝置(ASA)。

附註：本文檔是《FireSIGHT系統安裝指南》和《使用手冊》的補充。有關ESXi特定的配置和故障排除問題，請參閱VMware知識庫和文檔。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下平台：

- Cisco FireSIGHT管理中心

- Cisco FireSIGHT管理中心虛擬裝置

- VMware ESXI 5.0

在本檔案中，「裝置」是指以下平台：

- Sourcefire FirePOWER 7000系列裝置和8000系列裝置

- 適用於VMware ESXi的Sourcefire NGIPS虛擬裝置

- 具備FirePOWER服務的Cisco ASA 5500-X系列

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

組態

部署OVF模板

1. 從思科支援和下載站點下載Cisco FireSIGHT管理中心虛擬裝置。

2. 將tar.gz檔案的內容解壓到本地目錄。

3. 使用VMware vSphere Client連線到ESXi伺服器。

4. 登入到vSphere客戶端後，選擇File > Deploy OVF Template。

5. 按一下瀏覽並找到在步驟2中解壓的檔案。選擇OVF檔案Sourcefire_Defense_Center_Virtual64_VMware-ESXi-X.X.X-xxx.ovf，然後按一下下一步。

6. 在OVF Template Details螢幕上，按一下Next以接受預設設定。

7. 提供管理中心的名稱，然後按一下下一步。

8. 選擇要在其上建立虛擬機器的資料儲存區，然後按一下下一步。

9. 按一下Disk Format的Thick provisioned format單選按鈕，然後按一下Next。密集配置格式在建立虛擬磁碟時分配必要的磁碟空間，而精簡配置格式則按需使用空間。

10. 在Network Mapping部分中，將FireSIGHT管理中心的管理介面與VMware網路相關聯，然後按一下Next。

11. 按一下完成以完成OVF模板部署。

開啟電源並完成初始化

1. 導航到新建立的虛擬機器。  按一下右鍵伺服器名稱，然後選擇Power > Power On以首次啟動伺服器。

2. 導航到Console頁籤以監視伺服器控制檯。出現「LILO Boot Menu（LILO引導選單）」。

BIOS資料檢查成功後，初始化過程開始。首次啟動可能需要額外的時間才能完成，因為配置資料庫是首次初始化的。

完成後，您可能會看到No these device的消息。

3. 按Enter鍵以取得登入提示。

附註：消息「WRITE SAME failed.手動清零。」 首次引導系統後可能會出現。這並非表示存在缺陷，而是正確地表明VMware儲存驅動程式不支援WRITE SAME命令。  系統會顯示此消息，並繼續執行回退命令以執行相同操作。

配置網路設定

1. 在Sourcefire3D登入提示中，使用以下憑證登入：
5.x版

- 使用者名稱:admin

- 密碼：Sourcefire

6.x及更新版本

- 使用者名稱:admin

- 密碼：Admin123

提示：您可以在GUI中更改初始設定過程中的預設密碼。

2. 網路的初始配置使用指令碼完成。您需要以root使用者身份運行指令碼。若要切換到root使用者，請輸入sudo su -命令以及密碼Sourcefire或Admin123（6.x版）。  以root使用者身份登入管理中心命令列時要小心。

admin@Sourcefire3D:~$ sudo su -

Password:

3. 若要開始網路配置，請輸入configure-network指令碼作為root。

系統將要求您提供管理IP地址、網路掩碼和預設網關。確認設定後，網路服務將重新啟動。因此，管理介面關閉並返回。

執行初始設定

1. 設定網路設定後，開啟Web瀏覽器並透過HTTPS(在本範例中為https://192.0.2.2)瀏覽至設定的IP。  出現提示時，驗證預設SSL證書。使用以下憑據登入：

5.x版

- 使用者名稱:admin

- 密碼：Sourcefire

6.x及更新版本

- 使用者名稱:admin

- 密碼：Admin123

2. 在接下來的螢幕中，除了密碼更改和服務條款接受外，所有GUI配置部分都是可選的。  如果已知資訊，建議使用設定嚮導來簡化管理中心的初始配置。配置後，按一下Apply將配置應用到管理中心和註冊裝置。 配置選項的簡要概述如下：

- 更改密碼：  允許您更改預設管理員帳戶的密碼。 需要更改密碼。

- 網路設定：  允許您為裝置或虛擬機器的管理介面修改先前配置的IPv4和IPv6網路設定。

- 時間設定：  建議您使用可靠的NTP源同步管理中心。可以通過系統策略配置IPS感測器，使其時間與管理中心同步。  可以選擇手動設定時間和顯示時區。

- 定期規則更新匯入：  在初始設定期間啟用定期的Snort規則更新，也可以立即安裝。

- 定期地理位置更新：  在初始設定期間啟用定期地理定位規則更新，也可以立即安裝。

- 自動備份：  計畫自動配置備份。

- 許可證設定：  新增功能許可證。

- 裝置註冊：  允許您新增、許可初始訪問控制策略並將其應用於預註冊裝置。  主機名/IP地址和註冊金鑰應與FirePOWER IPS模組上配置的IP地址和註冊金鑰匹配。

- 一般使用者授權合約:  需要接受EULA。

相關資訊

- 適用於VMware的Firepower管理中心虛擬快速入門手冊6.0版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems