目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

驗證軟體版本

FMC軟體版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除檔案

FTD或Firepower模組CLI

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

FDM軟體版本

FDM UI

FDM REST API

FTD CLI

FTD SNMP

FTD疑難排解檔案

FXOS軟體版本

FCM UI

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS SNMP

FXOS機箱show-tech檔案

FTD軟體版本

FTD CLI

FTD SNMP

FMC UI

FMC REST API

FDM UI

FDM REST-API

FTD疑難排解檔案

FCM UI

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS機箱show-tech檔案

ASA軟體版本

ASA CLI

ASA SNMP

ASA show-tech檔案

FCM UI

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS機箱show-tech檔案

Firepower模組軟體版本

FMC UI

FMC REST-API

Firepower模組CLI

Firepower模組故障排除檔案

ASA CLI

ASA show-tech檔案

驗證Snort、VDB和SRU版本

深度封包檢測引擎(Snort)版本

FMC UI

FMC REST-API

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower CLI

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

漏洞資料庫(VDB)版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除檔案

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower模組CLI

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

入侵規則更新版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除檔案

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower模組CLI

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

已知的問題

相關資訊

簡介

本檔案將說明Firepower軟體版本的驗證。

必要條件

需求

基本產品知識、REST-API、SNMP。

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Firepower 11xx

- Firepower 21xx

- Firepower 31xx

- Firepower 41xx

- Firepower管理中心(FMC)版本7.1.x

- Firepower可擴充作業系統(FXOS)2.11.1.x

- Firepower裝置管理器(FDM)7.1.x

- Firepower威脅防禦7.1.x

- ASA 9.17.x

驗證軟體版本

FMC軟體版本

可以使用以下選項驗證FMC軟體版本：

- FMC UI

- FMC CLI

- REST API請求

- FMC故障排除檔案

- FTD或Firepower模組CLI

- FTD或Firepower模組故障排除檔案

FMC UI

按照以下步驟驗證FMC UI上的FMC軟體版本：

1. 選擇Help > About:

2.檢查軟體版本:

FMC CLI

按照以下步驟驗證FMC CLI上的FMC軟體版本。

1. 通過SSH或控制檯連線訪問FMC。標語顯示軟體版本：

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.11.0 (build 154)

Cisco Secure Firewall Management Center 4600 v7.1.0 (build 90)

2.在CLI上運行show version命令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步驟通過FMC REST-API請求驗證FMC軟體版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中，使用curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d

2. 在此查詢中使用X-auth-access-token:

# curl -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d'  | python -m json.tool

{

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"items": [

{

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"geoVersion": "2022-04-25-002",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )",

"sruVersion": "2022-05-04-001-vrt",

"lspVersion": "lsp-rel-20220504-1121",

"type": "ServerVersion"

}

],

"paging": {

"offset": 0,

"limit": 25,

"count": 1,

"pages": 1

}

附註：命令字串的「| python -m json.tool」部分用於以JSON樣式格式化輸出，該部分是可選的。

FMC故障排除檔案

按照以下步驟驗證故障排除檔案中的FMC軟體版本：

1. 開啟疑難解答檔案，導航到資料夾<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/dir-archives/etc/sf/

2. 開啟檔案ims.conf，並找到具有金鑰SWVERSION和SWBUILD的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat ims.conf  | grep -E "SWVERSION|SWBUILD"

SWVERSION=7.1.0

SWBUILD=90

FTD或Firepower模組CLI

按照以下步驟驗證FTD CLI或Firepower模組CLI上的FMC軟體版本：

1. 透過SSH或主控台連線存取FTD。對於Firepower模組，請通過SSH或通過session sfr命令從ASA CLI訪問該模組。

2. 運行expert命令。

> expert

admin@fpr2k-1:~$

3.在FTD上執行 less /ngfw/var/sf/detection_engine/<UUID>/ngfw.rules 命令，或在Firepower模組上執行less /var/sf/detection_engine/<UUID>/ngfw.rules 命令，並檢查行DC版本：

admin@fpr2k-1:~$ less /ngfw/var/sf/detection_engines/65455e3a-c879-11ec-869a-900514578f9f/ngfw.rules

#### ngfw.rules

##############################################################################

#

# AC Name         : FTD-ACP-1652807562

# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)

# File Written    : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)

#

# DC Version      : 7.1.0-90  OS: 90

# SRU             : 2022-05-11-001-vrt

# VDB             : 354

#

##############################################################################

...

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

請依照以下步驟操作，驗證FTD或Firepower模組疑難排解檔案中的FMC軟體版本：

1. 如果檔案是在FTD上產生，請開啟疑難排解檔案並導覽至<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/file-contents/ngfw/var/sf/detection-engine/<UUID>/ 資料夾。對於Firepower模組，導航到資料夾<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/file-contents/var/sf/detection-engine/<UUID>/

2. 開啟ngfw.rules檔案並檢查行DC版本：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/file-contents/ngfw/var/sf/detection_engines/5e9fa23a-5429-11ec-891e-b19e407404d5

# cat ngfw.rules

#### ngfw.rules

##############################################################################

#

# AC Name         : FTD-ACP-1652807562

# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)

# File Written    : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)

#

# DC Version      : 7.1.0-90  OS: 90

# SRU             : 2022-05-11-001-vrt

# VDB             : 354

#

##############################################################################

...

FDM軟體版本

可以使用以下選項驗證FDM軟體版本：

- FDM UI

- FTD CLI

- FTD SNMP投票

- FTD疑難排解檔案

- FDM REST API

- Firepower機箱管理器(FCM)UI

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS機箱show-tech檔案

FDM UI

要驗證FDM UI上的軟體版本，請選中主頁上的軟體:

FDM REST API

按照以下步驟通過FDM REST-API請求驗證FDM軟體版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查詢中使用訪問令牌值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI' 'https://192.0.2.2/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i software

"softwareVersion" : "7.1.0-90",

"softwareVersion" : "7.1.0-90",

FTD CLI

請按照一節中的步驟操作。

FTD SNMP

請按照一節中的步驟操作。

FTD疑難排解檔案

請按照一節中的步驟操作。

FCM UI

FCM在Firepower 4100和Firepower 9300系列上可用。請按照一節中的步驟操作。

FXOS CLI

請按照一節中的步驟操作。

FXOS REST-API

請按照一節中的步驟操作。

FXOS機箱show-tech檔案

請按照一節中的步驟操作。

FXOS軟體版本

可以使用以下選項驗證FXOS軟體版本：

- FCM UI（僅限Firepower 4100/9300）

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS SNMP輪詢

- FXOS機箱show-tech檔案。

FCM UI

要驗證FCM UI上的FXOS軟體版本，請選中首頁上的Version:

FXOS CLI

Firepower 4100/9300

按照以下步驟驗證FXOS CLI上的FXOS軟體版本：

1. 建立到機箱的控制檯或SSH連線。

2. 切換到scope system 並運行show firmware monitor 命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 3:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

採用FTD的Firepower 1000/2100/3100

按照以下步驟驗證FXOS CLI上的FXOS軟體版本：

1. 建立到機箱的控制檯連線或到FTD的SSH連線。

若使用SSH連線到FTD，請在FTD CLISH上執行connect fxos命令：

> connect fxos

2.切換到scope system 並運行show firmware detail 命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 7.1.0-90

Startup-Vers: 7.1.0-90

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

具備ASA的Firepower 1000/3100和裝置模式中具有ASA的Firepower 2100

按照以下步驟驗證FXOS CLI上的FXOS軟體版本：

1. 建立到機箱的控制檯連線或到ASA的telnet/SSH連線。

如果通過telnet/SSH連線到ASA，請在ASA CLI上運行connect fxos命令。

asa# connect fxos

2. 切換到scope system並運行show firmware detail命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 9.17.1

Startup-Vers: 9.17.1

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

在平台模式下具備ASA的Firepower 2100

按照以下步驟驗證FXOS CLI上的FXOS軟體版本：

1. 建立與機箱的SSH或控制檯連線或與ASA的telnet/SSH連線。

如果通過telnet/SSH連線到ASA，請在ASA CLI上運行connect fxos命令。

asa# connect fxos

2. 切換到scope system 並運行show firmware detail 命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 9.17.1

Startup-Vers: 9.17.1

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

FXOS REST-API

Firepower 4100/9300系列支援FXOS REST-API。

Firepower 4100/9300

按照以下步驟通過FXOS REST-API請求驗證FXOS軟體版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5"

}

2.在此查詢中使用令牌：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5'  'https://192.0.2.100/api/sys/firmware/install-platform-fw' | grep -i  platformBundle

"platformBundleName": "fxos-k9.2.11.1.154.SPA",

"platformBundleVersion": "2.11(1.154)",

FXOS SNMP

FXOS上的SNMP配置在帶有ASA的Firepower 2100平台模式和Firepower 4100/9300上受支援。

Firepower 4100/9300

按照以下步驟通過SNMP驗證FXOS軟體版本：

1. 確保在FXOS上配置了SNMP。有關配置步驟，請參閱在Firepower NGFW裝置上配置SNMP。

2. Poll .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6或CISCO-FIREPOWER-FIRMWARE-MIB:cfprFirmwareRunningPackageVersion:

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.100 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.20823 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25326 = ""

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25331 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30266 = STRING: "1.0.18"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30269 = STRING: "1.0.18"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30779 = ""

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.48820 = STRING: "0.0"

在平台模式下具備ASA的Firepower 2100

按照以下步驟通過SNMP驗證FXOS軟體版本：

1. 確保在FXOS上配置了SNMP。有關配置步驟，請參閱在Firepower NGFW裝置上配置SNMP。

2. Poll .1.3.6.1.2.1.1.1.0或SNMPv2-MIB::sysDescr.0:

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

FXOS機箱show-tech檔案

Firepower 4100/9300

按照以下步驟驗證FXOS機箱show-tech檔案中的FXOS軟體版本：

1. 對於FXOS版本2.7及更高版本，請在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中開啟檔案sam_techsupportinfo

對於早期版本，請在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中開啟檔案sam_techsupportinfo。

2. 檢查「show firmware monitor」命令的輸出:

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show firmware monitor`

FPRM:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 3:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

...

Firepower 1000/2100/3100

1. 在<name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar中開啟檔案tech_support_brief

2. 檢查「show firmware detail」命令的輸出：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`show firmware detail`

Version: 7.1.0-90

Startup-Vers: 7.1.0-90

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

...

FTD軟體版本

使用以下選項可驗證FTD軟體版本：

- FTD CLI

- FTD SNMP投票

- FTD疑難排解檔案

- FMC UI

- FMC REST API

- FDM UI

- FDM REST API

- FCM UI

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS機箱show-tech檔案

FTD CLI

請依照以下步驟在FTD CLI上驗證FTD軟體版本：

1. 根據平台和部署模式，使用以下選項訪問FTD CLI:

- 直接通過SSH訪問FTD — 所有平台

- 通過connect ftd指令，從FXOS主控台CLI(Firepower 1000/2100/3100)進行存取

- 通過命令(Firepower 4100/9300)從FXOS CLI訪問：

connect module <x> [console|telnet]，其中x是插槽ID，然後

連線ftd [例項],其中例項僅與多例項部署相關。

- 對於虛擬FTD，直接通過SSH訪問FTD，或透過虛擬機器監控程式或雲使用者介面進行主控台訪問

2.在CLI上運行show version命令：

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1b324aaa-670e-11ec-ac2b-e000f0bd3ca1

LSP version               : lsp-rel-20220328-1342

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

FTD SNMP

請依照以下步驟操作，透過SNMP驗證FTD軟體版本：

1. 確保已配置並啟用SNMP。有關FDM管理的FTD的資訊，請參閱在Firepower FDM上配置SNMP並對其進行故障排除。有關FMC管理的FTD的資訊，請參閱在Firepower NGFW裝置上配置SNMP以瞭解配置步驟。

2. Poll OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0或OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0。:

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA Version 9.17(1)

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA Version 9.17(1)

FMC UI

按照以下步驟驗證FMC UI上的FTD軟體版本：

1. 選擇Devices > Device Management:

2.檢查Version列：

FMC REST API

請依照以下步驟操作，透過FMC REST-API驗證FTD軟體版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中，使用curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.標識包含裝置的域。在大多數REST API查詢中，domain 引數是必需的。在此查詢中使用X-auth-access-token以檢索域清單：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/domain1",

"type": "Domain",

"uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001"

},

{

"name": "Global/domain2",

"type": "Domain",

"uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-000000000001"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 3,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

3.  使用域UUID查詢裝置記錄：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"

},

"name": "fw1.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"

},

"name": "fw2.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"

},

"name": "fw3.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"

},

"name": "fw4.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"

},

"name": "fw5.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"

},

"name": "fpr2k-1",

"type": "Device"

},

4.使用域UUID和裝置/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show%20version' -H 'X-auth-access-token: f3233164-6ab8-4e33-90cc-2612c19571be' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"commandInput": "show version",

"commandOutput": "--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------\nModel                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)\nUUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d\nLSP version               : lsp-rel-20220502-1613\nVDB version               : 353\n----------------------------------------------------\n\nCisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) \nSSP Operating System Version 2.11(1.154)\n\nCompiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders\nSystem image file is \"disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA\"\nConfig file at boot was \"startup-config\"\n\nfpr2k-1 up 10 days 4 hours\nfailover cluster up 57 days 17 hours\nStart-up time 37 secs\n\nHardware:   FPR-2110, 6588 MB RAM, CPU MIPS 1200 MHz, 1 CPU (6 cores)\n\n\n 1: Int: Internal-Data0/1    : address is 000f.b748.4801, irq 0\n 3: Ext: Management1/1       : address is 707d.b9e2.836d, irq 0\n 4: Int: Internal-Data1/1    : address is 0000.0100.0001, irq 0\n 5: Int: Internal-Data1/2    : address is 0000.0300.0001, irq 0\n 6: Int: Internal-Control1/1 : address is 0000.0001.0001, irq 0\n\nSerial Number: JAD213508B6\nConfiguration last modified by enable_1 at 04:12:18.743 UTC Wed May 4 2022\n",

"type": "command"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show version"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

FDM UI

請按照一節中的步驟操作。

FDM REST-API

請按照一節中的步驟操作。

FTD疑難排解檔案

請依照以下步驟操作，驗證FTD疑難排解檔案中的FTD軟體版本：

1. 開啟疑難解答檔案，導航到資料夾<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 開啟檔案usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，找到Model:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FCM UI

對於Firepower 4100/9300上的FTD，請使用FCM並在「Logical devices」頁籤中選中Version:

FXOS CLI

Firepower 4100/9300上的FTD

請依照以下步驟在FXOS CLI上驗證FTD軟體版本：

1. 建立到機箱的控制檯或SSH連線。

2. 切換到scope ssa，然後運行show app-instance 命令:

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

App Name   Identifier Slot ID    Admin State Oper State       Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ --------------- ------------

asa        ASA        1          Enabled     Online           9.16.2.7        9.16.2.7        Native      No                      Not Applicable  None

ftd        FTD-MI-1   3          Enabled     Online           7.1.0.90        7.1.0.90        Container   No         RP110        Not Applicable  None

Firepower 1000/2100/3100上的FTD

請依照以下步驟在FXOS CLI上驗證FTD軟體版本：

1. 建立到機箱的控制檯連線或到FTD的SSH連線

若使用SSH連線到FTD，請在FTD CLISH上執行connect fxos命令：

> connect fxos

2.切換到scope ssa，然後運行show app-instance命令：

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

Application Name     Slot ID    Admin State     Operational State    Running Version Startup Version Deploy Type Profile Name Cluster Oper State   Cluster Role

-------------------- ---------- --------------- -------------------- --------------- --------------- ----------- ------------ -------------------- ------------

ftd                  1          Enabled         Online               7.1.0.90        7.1.0.90        Native                   Not Applicable       None

FXOS REST-API

請依照以下步驟操作，透過FXOS REST-API驗證FTD軟體版本:

1.請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: cisco' 'https://192.0.2.100/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838"

}

2.使用此查詢中的標籤，並確保指定安裝FTD的插槽ID:

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838' 'https://192.0.2.100/api/slot/3/app-inst' | grep -Ei "identifier|version"

"identifier": "FTD-MI-1",

"runningVersion": "7.1.0.90",

"hwCryptoVersion": "2",

"startupVersion": "7.0.1.84",

"versionIncompatibleErrorMgr": ""

FXOS機箱show-tech檔案

按照以下步驟驗證FXOS機箱show-tech檔案中的FTD軟體版本：

Firepower 4100/9300上的FTD

1.對於FXOS 2.7及更高版本，請在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中開啟檔案sam_techsupportinfo

對於早期版本，請在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中開啟檔案sam_techsupportinfo。

2.檢查「show slot expand detail」下每個插槽的部分：

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 3

Log Level: Info

Admin State: Ok

Oper State: Online

Disk Format State: Ok

Disk Format Status: 100%

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: FTD-MI-1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container

...

Firepower 1000/2100/3100上的FTD

1. 在<name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar中開啟檔案tech_support_brief

2. 檢查「scope ssa」和「show slot」部分：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`scope ssa`

`show slot`

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Operational State

---------- --------- ------------ -----------------

1          Info      Ok           Online

`show app`

Application:

Name       Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

ftd        7.1.0.90   N/A         cisco      Native      Application Yes

`show app-instance detail`

Application Name: ftd

Slot ID: 1

Admin State: Enabled

Operational State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

...

ASA軟體版本

可以使用以下選項驗證ASA軟體版本：

- ASA CLI

- ASA SNMP輪詢

- ASA show-tech檔案

- FCM UI

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS機箱show-tech檔案

ASA CLI

按照以下步驟驗證ASA CLI上的ASA軟體版本：

1.根據平台和部署模式，使用以下選項訪問ASA CLI:

- 在裝置模式下直接通過telnet/SSH訪問Firepower 1000/3100和Firepower 2100上的ASA

- 在平台模式下從Firepower 2100上的FXOS控制檯CLI訪問，並使用connect asa 命令連線到ASA

- 通過命令(Firepower 4100/9300)從FXOS CLI訪問：

connect module <x> [console|telnet]，其中x是插槽ID，然後連接asa

- 對於虛擬ASA，直接通過SSH訪問ASA，或者通過虛擬機器監控程式或雲UI進行控制檯訪問

2.運行show version命令：

ciscoasa# show version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Device Manager Version 7.17(1)

Compiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders

System image file is "disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA"

Config file at boot was "startup-config"

ciscoasa up 4 hours 40 mins

Start-up time 1 sec

ASA SNMP

按照以下步驟通過SNMP驗證ASA軟體版本：

1. 確保已配置並啟用SNMP。

2. 使用SNMP客戶端輪詢OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0或OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

ASA show-tech檔案

使用Cisco Adaptive Security Appliance Software Version字串搜索行:

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Device Manager Version 7.17(1)

...

FCM UI

請按照一節中的步驟操作.

FXOS CLI

請按照一節中的步驟操作。

FXOS REST-API

請按照一節中的步驟操作。

FXOS機箱show-tech檔案

請按照一節中的步驟操作。

Firepower模組軟體版本

ASA上的Firepower模組是舊版Sourcefire模組或SFR的新名稱。

可以使用以下選項驗證其軟體版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- Firepower模組CLI

- Firepower模組故障排除檔案

- ASA CLI

- ASA show-tech檔案

FMC UI

請按照一節中的步驟操作。

FMC REST-API

請按照一節中的步驟操作。

Firepower模組CLI

按照以下步驟驗證模組CLI上的Firepower模組軟體版本：

1.通過SSH或通過session sfr命令從ASA CLI連線到模組。

2.運行show version命令：

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

Firepower模組故障排除檔案

按照以下步驟驗證模組故障排除檔案中的Firepower模組軟體版本：

1. 開啟疑難解答檔案，導航到資料夾<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 開啟檔案usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，找到Model:

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

LSP version               : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

ASA CLI

在ASA CLI上運行show module sfr details命令並檢查軟體版本：

asa# show module sfr details

Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type:          FirePOWER Services Software Module

Model:              ASA5516

Hardware version:   N/A

Serial Number:      JAD222103XA

Firmware version:   N/A

Software version:   7.1.0-90

MAC Address Range:  7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2

App. name:          ASA FirePOWER

App. Status:        Up

App. Status Desc:   Normal Operation

App. version:       7.1.0-90

Data Plane Status:  Up

Console session:    Ready

Status:             Up

DC addr:            No DC Configured

Mgmt IP addr:       192.168.45.45

Mgmt Network mask:  255.255.255.0

Mgmt Gateway:       0.0.0.0

Mgmt web ports:     443

Mgmt TLS enabled:   true

ASA show-tech檔案

使用show module sfr detail字串搜尋行：

------------------ show module sfr detail ------------------

Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type:          FirePOWER Services Software Module

Model:              ASA5516

Hardware version:   N/A

Serial Number:      JAD222103XA

Firmware version:   N/A

Software version:   7.1.0-90

MAC Address Range:  7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2

App. name:          ASA FirePOWER

App. Status:        Up

App. Status Desc:   Normal Operation

App. version:       7.1.0-90

Data Plane Status:  Up

Console session:    Ready

Status:             Up

DC addr:            No DC Configured

Mgmt IP addr:       192.168.45.45

Mgmt Network mask:  255.255.255.0

Mgmt Gateway:       0.0.0.0

Mgmt web ports:     443

Mgmt TLS enabled:   true

驗證Snort、VDB和SRU版本

深度封包檢測引擎(Snort)版本

使用以下選項可以驗證Snort版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD或Firepower模組CLI

- FTD或Firepower模組故障排除檔案

FMC UI

按照以下步驟驗證FMC UI上的FTD Snort版本：

1. 選擇Devices > Device Management:

2.檢查Snort標籤：

FMC REST-API

請依照以下步驟操作，透過FMC REST-API驗證FTD Snort版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.標識包含裝置的域。在大多數REST API查詢中，domain 引數是必需的。在此查詢中使用X-auth-access-token以檢索域清單：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/domain1",

"type": "Domain",

"uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001"

},

{

"name": "Global/domain2",

"type": "Domain",

"uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-000000000001"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 3,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

3.使用域UUID查詢裝置記錄:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"

},

"name": "fw1.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"

},

"name": "fw2.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"

},

"name": "fw3.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"

},

"name": "fw4.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"

},

"name": "fw5.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"

},

"name": "fpr2k-1",

"type": "Device"

},

4.在此請求中使用域UUID和裝置/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb ' | python -m json.tool | grep -i snort

"snortVersion": "3.1.7.1-108",

"snortEngine": "SNORT3",

FDM UI

按照以下步驟驗證FDM UI上的FTD Snort版本：

1. 轉到更新頁面:

2.檢查Snort檢測引擎:

FDM REST API

按照以下步驟通過FDM REST-API請求驗證Snort版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查詢中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -i snort

"snortVersion" : {

"snortVersion" : "3.1.7.1-108",

"snortPackage" : "/ngfw/var/sf/snort-3.1.7.1-108/snort-75-3.1.7.1-108-daq14.tar.bz2",

"type" : "snortversion

FTD或Firepower CLI

在FTD CLI上，執行show snort3 status 命令:

> show snort3 status

Currently running Snort 3

Firepower模組僅支援Snort 2。

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

請依照以下步驟操作，驗證FTD疑難排解檔案中的Snort版本：

1. 開啟疑難解答檔案，導航到資料夾<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-output

2. 開啟檔案usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output"

Output of /ngfw/usr/local/sf/bin/sfcli.pl show snort3:

Currently running Snort 3

Firepower模組僅支援Snort 2。

漏洞資料庫(VDB)版本

可以使用以下選項驗證VDB版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FMC故障排除檔案

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD CLI

- FTD或Firepower模組故障排除檔案

FMC UI

按照以下步驟驗證FMC UI上的VDB版本：

1. 選擇Help > About:

2.檢查VDB版本:

FMC CLI

按照以下步驟驗證FMC CLI上的VDB版本：

1. 通過SSH或控制檯連線訪問FMC。

2. 執行show version指令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

---------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步驟通過FMC REST-API驗證VDB版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da

2.標識包含裝置的域。在大多數REST API查詢中，domain 引數是必需的。在此查詢中使用X-auth-access-token以檢索域清單：

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"geoVersion": "2022-05-09-001",

"lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",

"type": "ServerVersion",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"

}

],

"links": {

"self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

FMC故障排除檔案

按照以下步驟驗證FMC故障排除檔案中的VDB版本：

1. 開啟疑難解答檔案並導航到資料夾<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/dir-archives/etc/sf/.versiondb

2. 開啟檔案vdb.conf，找到包含項CURRENT_BUILD的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/.versiondb

# cat vdb.conf

CURRENT_VERSION=4.5.0

CURRENT_BUILD=344

CURRENT_APPID_VER=82

CURRENT_NAVL_VER=106

FDM UI

在首頁上檢查VDB:

FDM REST API

按照以下步驟通過FDM REST-API請求驗證VDB版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中使用了curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查詢中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -i vdb

"vdbVersion" : {

"lastSuccessVDBDate" : "2022-05-05 12:44:09Z",

"vdbCurrentVersion" : "346",

"vdbCurrentBuild" : "0",

"vdbReleaseDate" : "2021-08-24 21:48:15",

"type" : "vdbversion"

FTD或Firepower模組CLI

按照以下步驟在FTD CLI或Firepower模組(SFR)CLI上驗證VDB版本：

1. 透過SSH或主控台連線存取FTD。對於Firepower模組，請通過SSH或通過session sfr命令從ASA CLI訪問該模組。

2. 在CLI上運行show version命令：

> show version

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

請依照以下步驟操作，驗證FTD或Firepower模組疑難排解檔案中的VDB版本：

1. 開啟疑難解答檔案，導航到<filename>-troubleshoot.tar/results-<date>-xxxxxx/command-outputs/

2. 開啟檔案usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，然後找到具有VDB版本的行:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

入侵規則更新版本

入侵規則更新提供新的和更新的入侵規則和前處理器規則、已安裝規則的修改狀態以及修改的預設入侵策略設定。

安全規則更新(SRU)適用於Snort版本2，輕量安全包(LSP)更新適用於Snort版本3。

可以使用以下選項驗證SRU/LSP軟體版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FMC故障排除檔案

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD或Firepower模組CLI

- FTD或Firepower模組故障排除檔案

FMC UI

按照以下步驟驗證FMC UI上的SRU/LSP版本：

1. 選擇Help > About:

2.檢查規則更新版本和LSP版本:

FMC CLI

按照以下步驟驗證FMC CLI上的SRU/LSP版本：

1. 通過SSH或控制檯連線訪問FMC。

2. 在CLI上運行show version命令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

---------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步驟通過REST-API請求驗證軟體版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中，使用curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d

2.在此查詢中使用X-auth-access-token:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"geoVersion": "2022-05-09-001",

"lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",

"type": "ServerVersion",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"

}

],

"links": {

"self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

FMC故障排除檔案

按照以下步驟驗證FMC故障排除檔案中的SRU版本：

1. 開啟疑難解答檔案並轉到資料夾<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/dir-archives/etc/sf/

2. 開啟檔案sru_versions.conf，然後找到包含金鑰Intrusion_Rules_Update的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat sru_versions.conf

Intrusion_Rules_Update=2022-04-25-003-vrt

Rule_Pack=2699

Sourcefire_Decoder_Rule_Pack=2088

Sourcefire_Policy_Pack=2763

Module_Pack=3066

snort=2.9.16-4022

按照以下步驟驗證FMC故障排除檔案中的LSP版本：

1. 開啟疑難排解檔案並前往資料夾<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/command-output

2. 開啟文件，查詢var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output，然後使用/var/sf/lsp/active-lsp檢查該行

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs

# cat "find var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output"

...

Output of find /var/sf/lsp -maxdepth 2 -ls:

19138123      4 drwxrwxr-x   3  www      root         4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp

19142268      0 lrwxrwxrwx   1  root     root           33 May 11 04:00 /var/sf/lsp/installed-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

19138299      4 drwxrwxr-x   5  www      root         4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

19142266    600 -rwxrwxr-x   1  www      root       614400 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lsp.icdb.RELEASE.tar

19142234      4 drwxrwxr-x   5  www      root         4096 May 11 04:00 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/ntd_metadata

19268898      4 drwxrwxr-x   2  www      root         4096 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/icdb

19138303      4 drwxrwxr-x   6  www      root         4096 May 10 14:51 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/talos_content

19142269  46640 -rw-r--r--   1  root     root     47759360 May 11 04:01 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lsp-rel-20220510-1044.tar.xz.REL.tar

19142267      4 -rwxrwxr-x   1  www      root          238 May 11 04:00 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/.snort-versions

19142265      4 -rwxrwxr-x   1  www      root           26 May 10 14:51 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lspd_ver.properties

19139198    260 -rw-r--r--   1  root     root       264403 Feb 12 03:32 /var/sf/lsp/pigtail-all-1644636642.log

19142270      0 lrwxrwxrwx   1  root     root           33 May 11 04:01 /var/sf/lsp/active-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

FDM UI

在首頁上檢查入侵規則更新：

FDM REST API

按照以下步驟通過FDM REST-API請求驗證VDB版本。使用REST-API客戶端驗證軟體版本。在此範例中，使用curl:

1. 請求身份驗證令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查詢中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -Ei "sru|lsp"

"sruVersion" : {

"sruVersion" : "20211110-1348",

"lastSuccessSRUDate" : "2022-05-12 18:29:00Z",

"lspVersions" : [ "20211110-1348" ],

"type" : "sruversion"

FTD或Firepower模組CLI

按照以下步驟驗證FTD CLI或Firepower模組CLI上的SRU/LSP版本：

1. 透過SSH或主控台連線存取FTD。對於Firepower模組，請通過SSH或通過session sfr命令從ASA CLI訪問該模組。

2. 在CLI上運行show version命令：

> show version

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

LSP version               : lsp-rel-20211110-1348

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

or

> show version

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

Rules update version      : 2022-05-11-001-vrt

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

附註：如果使用Snort 2,show version命令將顯示SRU更新版本。顯示Snort 3 LSP版本。

FTD或Firepower模組疑難排解檔案

按照以下步驟驗證FTD或Firepower模組故障排除檔案中的SRU/LSP版本：

1. 開啟疑難解答檔案，並轉到資料夾<filename>-troubleshoot.tar/results-<date>-xxxxxx/command-output/

2. 開啟檔案usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，然後找到帶有SRU/LSP 版本的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

LSP version               : lsp-rel-20211110-1348

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

or

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 70727d06-8ba7-11ec-bfcc-999f61f27102

Rules update version      : 2022-05-11-001-vrt

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

已知的問題

思科錯誤ID CSCwb34098 ENH:在「show managers」命令輸出中顯示FMC版本

思科錯誤ID CSCve13470   ENH:在FirePOWER 6.x上啟用軟體相關OID

思科錯誤ID CSCwb85969 ENH:在疑難排解檔案中包括「show version」 FMC CLISH指令的輸出

思科錯誤ID CSCvu15709   ENH:支援SNMP OID在Firepower平台上輪詢SRU/VDB/GEO位置版本

相關資訊

- 安全防火牆管理中心REST API快速入門手冊7.1版

- 在Firepower NGFW裝置上配置SNMP

- Cisco Firepower威脅防禦REST API指南

- Cisco FXOS REST API參考

- Cisco ASA相容性

- Firepower 1000/2100和安全防火牆3100 ASA和FXOS捆綁版本

- 捆綁元件

- Firepower檔案生成故障排除過程