目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

FPR 41xx/9300上的NTP

FPR 1xxx/2100上的NTP

在FPR 1xxx/2100/41xx/9300裝置上配置NTP

驗證

驗證FPR41xx/9300裝置上的NTP同步

驗證FPR41xx/9300裝置上的NTP配置

驗證FPR41xx/9300裝置上MIO和邏輯裝置（刀片）之間的NTP同步

驗證FPR1xxx/2100裝置上的NTP配置

常見問題疑難解答

1. FXOS無法解析NTP伺服器主機名

2. FXOS - UDP埠123上的NTP伺服器之間的連線問題

3. FXOS和NTP伺服器之間的間歇性連線問題

相關缺陷

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在Firepower FXOS裝置上配置、驗證網路時間協定(NTP)並對其進行故障排除。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

- 執行FXOS 2.3(1.130)和2.8(1.105)的FPR4140

- 運行ASA平台模式的FPR2110

- 運行ASA裝置模式的FPR1140

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在Firepower上，NTP操作取決於平台。

FPR41xx/FPR9300

ASA或FTD時間取自機箱Firepower機箱管理器(FCM)管理輸入/輸出(MIO)。MIO是Firepower機箱的管理員。

FPR1xxx/FPR2100

在FTD上，時間取自FMC:

對於此部署，請檢查以下文檔：

- 配置威脅防禦的NTP時間同步

- 排除Firepower系統上的網路時間協定(NTP)問題

其他資訊

NTP用於時間同步。NTP使用UDP埠號123作為傳輸。

FXOS上支援的NTP版本：

- FXOS 10.2.2.7及更高版本使用NTP版本3

- 低於10.2.2.7的舊FXOS使用NTP版本2

支援的版本由於Cisco錯誤ID CSCve58269而變更 - NTP：將v2更改為v3

註:NTP第4版不受正式支援。NTP版本4向後相容NTP版本3。

設定

FPR 41xx/9300上的NTP

要點

- 要在Firepower 41xx/9300裝置上配置NTP，請登入到FCM並導航到Platform Settings頁籤。

- 邏輯裝置（ASA或FTD）上的NTP與MIO同步。

- 目前，無法將FTD上的NTP與Firepower管理中心(FMC)同步，即使選擇了此選項，FTD上的NTP也會與MIO同步。因此，強烈建議FMC和FCM使用同一個NTP伺服器。

- FMC不是完整的NTP伺服器。它只能通過sftunnel為其受管裝置提供時間設定。因此，它不能用作Firepower 41xx/9300機箱的NTP伺服器。

- 要成功安裝智慧許可證，需要正確的NTP配置。

FPR 1xxx/2100上的NTP

- 要在Firepower 1xxx/2100裝置上配置NTP，請從Firepower機箱管理器(FCM)（平台模式下的Firepower for ASA）導航到平台設定(Platform Settings)頁籤。

- 如果是ASA處於平台模式，邏輯裝置上的NTP將與MIO同步。

- 配置邏輯應用程式本身的NTP設定。ASA處於裝置模式或如果從Firepower裝置管理器(FDM)進行FTD機上管理。

- 如果FTD由FMC（機箱外管理）管理，請在FMC上配置NTP。

注意：在9.13(1)後版本中，您可以在以下模式下運行Firepower 1xxx/2100 for ASA：裝置模式（預設）和平台模式。裝置模式允許您配置ASA上的所有設定，包括NTP。FXOS CLI中僅提供高級故障排除命令。另一方面，在平台模式下，您必須在機箱管理器(FCM)中配置基本設定（包括NTP）和硬體介面設定。

在FPR 1xxx/2100/41xx/9300裝置上配置NTP

步驟1.使用本地使用者憑據登入到Firepower機箱管理器GUI，然後導航到平台設定 > NTP。選擇Add按鈕：

步驟2.指定NTP伺服器的IP地址或主機名（如果您對NTP伺服器使用主機名，則必須配置DNS伺服器）。

注意：最多可以配置4個NTP伺服器

驗證

驗證FPR41xx/9300裝置上的NTP同步

監控伺服器狀態。

伺服器狀態參考

- 不可用：在NTP伺服器配置後立即顯示的預設狀態。

- 無法連線/無效：以下情況所示：

- NTP協定無法訪問NTP伺服器IP地址或主機名時。

- 可訪問NTP伺服器IP地址或主機名，但遠端主機不是NTP伺服器時。

- 其他內部失敗，例如查詢無法執行、引發異常、遇到未定義的時間同步狀態等。

- 正在同步：伺服器可訪問且支援NTP協定，初始時間收斂仍在進行且尚未完成。

- 已同步：主機被宣告為系統同步對等體，並且時鐘與其同步。

- 候選：主機是候選（備用）對等體。候選NTP伺服器表示它是有效伺服器並且已成功與Firepower裝置通訊，但模組已與另一個NTP伺服器同步，因此它是備用伺服器。如果刪除了當前對等體，則可以將其選為下一個同步對等體。

- 異常值：由於與其餘NTP伺服器相比存在較大差異（時間偏移和往返延遲）而丟棄的NTP伺服器。

驗證FPR41xx/9300裝置上的NTP配置

驗證NTP對等體狀態：

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# show ntp peer-status

Total peers : 4

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay

------------------------------------------------------------------------

=172.16.38.66           10.62.148.196           1 1024      17   0.20996

*172.31.201.67          10.62.148.196           1 1024     377   0.03035

=172.16.38.65           10.62.148.196           1 1024     377   0.19914

=172.31.20.115         10.62.148.196           1 1024     377   0.02905

驗證NTP伺服器配置和同步：

FPR4100-8-A# scope system

FPR4100-8-A /system # scope services

FPR4100-8-A /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.16.38.65Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.16.38.66

Time Sync Status: Time Sync In Progress

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.20.115

Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

驗證NTP關聯：

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   172.31.201.67   2 u   39   64  370    0.070    0.445   0.210

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 16696  961a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  1

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-21, rootdelay=29.053, rootdisp=70.496,

refid=172.31.201.67,

reftime=e24d4bd9.3b680f6d  Fri, Apr 24 2020 11:28:25.232,

rec=e24d4d34.170bd724  Fri, Apr 24 2020 11:34:12.090, reach=370,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=0,

flash=20 pkt_stratum, keyid=0, offset=0.445, delay=0.070,

dispersion=2.152, jitter=0.210, xleave=0.017,

filtdelay=     0.08    0.11    0.08    0.10    0.07    0.08    0.09    0.07,

filtoffset=    0.17    0.18    0.29    0.29    0.45    0.45    0.69    0.69,

filtdisp=      0.00    0.03    0.99    1.02    2.03    2.06    3.03    3.06

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

remote host:           203.0.113.126:123

local address:         203.0.113.1:123

time last received:    39

time until next send:  26

reachability change:   170025

packets sent:          5048

packets received:      5048

bad authentication:    0

bogus origin:          0

duplicate:             0

bad dispersion:        27

bad reference time:    0

驗證NTP系統資訊：

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

version="ntpd 4.2.8p11@1.3728-o Sat Dec  8 06:11:47 UTC 2018 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR10.0.0.29_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-24, rootdelay=29.129, rootdisp=24.276,

refid=203.0.113.126,

reftime=e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090,

clock=e24dd437.59b86104  Fri, Apr 24 2020 21:10:15.350, peer=16696, tc=6,

mintc=3, offset=0.009911, frequency=7.499, sys_jitter=0.023550,

clk_jitter=0.004, clk_wander=0.001

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

system peer:        203.0.113.126:123

system peer mode:   client

leap indicator:     00

stratum:            3

log2 precision:     -24

root delay:         29.129

root dispersion:    24.276

reference ID:       203.0.113.126

reference time:     e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090

system jitter:      0.023550

clock jitter:       0.004

clock wander:       0.001

broadcast delay:    -50.000

symm. auth. delay:  0.000

uptime:                 204908

sysstats reset:         204908

packets received:       19928

current version:        6069

older version:          0

bad length or format:   0

authentication failed:  0

declined:               0

restricted:             0

rate limited:           0

KoD responses:          0

processed for time:     6040

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

pll offset:            0.006196

pll frequency:         7.49899

maximum error:         0.097039

estimated error:       3e-06

kernel status:         pll nano

pll time constant:     6

precision:             1e-06

frequency tolerance:   500

pps frequency:         0

pps stability:         0

pps jitter:            0

calibration interval   0

calibration cycles:    0

jitter exceeded:       0

stability exceeded:    0

calibration errors:    0

time since reset:       204908

receive buffers:        10

free receive buffers:   9

used receive buffers:   0

low water refills:      1

dropped packets:        0

ignored packets:        0

received packets:       19930

packets sent:           26811

packet send failures:   0

input wakeups:          224931

useful input wakeups:   20034

驗證FPR41xx/9300裝置上MIO和邏輯裝置（刀片）之間的NTP同步

在FPR41xx/9300上，NTP設定通過MIO（機箱）推送到FTD。無法從FTD CLI或FMC UI進行NTP配置。

每個FTD刀鋒使用內部引用ID: 203.0.113.126與MIO進行時間同步通訊，並以此為基礎顯示是否同步。FTD CLI反映此情況。本示例中的NTP IP是內部ref-id，而不是實際的NTP伺服器IP。在FCM中更改NTP伺服器IP不會影響此輸出，因為reference-id始終相同：

> show ntp

NTP Server                : 203.0.113.126

Status                    : Being Used

Offset                    : -0.078 (milliseconds)

Last Update               : 43 (seconds)

驗證FPR1xxx/2100裝置上的NTP配置

注意：這僅適用於在平台模式下用於ASA的FPR1xxx/2100裝置。

firepower-2140# scope system

firepower-2140 /system # scope services

firepower-2140 /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

Error Msg:

Name: ntp.esl.cisco.com

Time Sync Status: Candidate

Error Msg:

常見問題疑難解答

1. FXOS無法解析NTP伺服器主機名

FCM UI顯示：

建議的操作

使用ping命令驗證NTP伺服器主機名解析

KSEC-FPR4100-8-A(local-mgmt)# ping ntp.esl.cisco.com

Invalid Host Name.

可能的原因

- 未配置DNS伺服器。

- DNS伺服器無法解析主機名。

2. FXOS - UDP埠123上的NTP伺服器之間的連線問題

FCM UI顯示：

建議的操作

注意：機箱管理介面上的Ethanalyzer捕獲僅適用於FPR41xx/9300裝置。

在機箱管理介面上捕獲資料並驗證UDP埠123上的雙向通訊：

KSEC- FPR4100-8-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 123"

Capturing on 'eth0'

1 2020-04-30 20:09:54.150237760 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

2 2020-04-30 20:14:14.150172804 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

3 2020-04-30 20:23:13.150171682 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

可能的原因

- 配置的伺服器不是NTP伺服器。

- 路徑中的裝置（例如防火牆）阻止或修改流量。

3. FXOS和NTP伺服器之間的間歇性連線問題

FCM UI顯示：

建議的操作

注意：僅適用於FPR41xx/9300裝置。

從FXOS CLI啟動NTP同步過程

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# ntp sync-retry

使用ethanalyzer CLI命令工具在機箱管理介面上捕獲資料。

可能的原因

- FXOS - NTP伺服器之間出現間歇性連線問題

相關缺陷

檢查「Release Notes（發行說明）」中是否有已知/已修復的缺陷。

相關資訊

- FXOS 組態設定指南

- 排除Firepower系統上的網路時間協定(NTP)問題