目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

功能概述

6.3之前的版本呢？

設定

網路圖表

架構-要點

設定步驟

驗證

疑難排解

收集FMC故障排除檔案

常見問題/錯誤消息

部署失敗

建議的故障排除步驟

沒有啟用的FQDN

問答

簡介

本文檔介紹對Firepower管理中心(FMC)和Firepower威脅防禦(FTD)的FQDN功能（從6.3.0版開始）的配置。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Firepower管理中心

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 運行軟體版本6.3.0的Cisco Firepower威脅防禦(FTD)虛擬

- 運行軟體版本6.3.0的Firepower管理中心虛擬(vFMC)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本文檔介紹由6.3.0版軟體引入的Firepower管理中心(FMC)和Firepower威脅防禦(FTD)完全限定域名(FQDN)功能的配置。

此功能存在於思科調適型安全裝置(ASA)中，但FTD的初始軟體版本中沒有。

在配置FQDN對象之前，請確保滿足以下條件：

- Firepower管理中心必須運行版本6.3.0或更高版本。可以是物理或虛擬

- Firepower威脅防禦必須運行版本6.3.0或更高版本。可以是物理或虛擬

功能概述

此功能將FQDN解析為IP地址，並在訪問控制規則或預過濾器策略引用後使用後者過濾流量。

6.3之前的版本呢？

- 運行早於6.3.0版本的FMC和FTD無法配置FQDN對象。

- 如果FMC執行版本6.3或更新版本，但FTD執行版本早於6.3，則原則的部署會顯示以下錯誤：

- 此外，如果透過FlexConfig配置DNS對象，則會出現以下警告：

設定

網路圖表

架構-要點

- DNS解析（DNS到IP）發生在LINA中

- LINA在其資料庫中儲存對映

- 根據每個連線，此對映從LINA傳送到snort

- FQDN解析獨立於高可用性或群集配置

設定步驟

步驟 1.配置「DNS伺服器組對象」

- DNS伺服器組名稱不能超過63個字元

- 在多域部署中，對象名稱在域層次結構中必須是唯一的。系統可以辨識與您目前網域中無法檢視之物件名稱的衝突

- 預設域（可選）用於附加到非完全限定的主機名

- 預設的「重試」和「逾時」值會預先填入。

- Retries -當系統未收到響應時，重試DNS伺服器清單的次數（從0到10）。預設值為2。

- Timeout -另一個伺服器嘗試訪問下一個DNS伺服器之前經過的秒數（從1到30）。預設值為2秒。每次系統重試伺服器清單時，此逾時就會加倍。

- 輸入要加入此組的DNS伺服器。可以是逗號分隔值的IPv4或IPv6格式

- DNS伺服器組用於解析介面對象或平台設定中配置的對象

- 支援REST API for DNS Server Group object CRUD

步驟 2.配置DNS（平台設定）

- （可選）修改到期條目計時器和輪詢計時器值（以分鐘為單位）：

expiry entry timer選項指定在解析的FQDN的生存時間(TTL)過期後，從DNS查詢表中刪除其IP地址的時間限制。刪除條目需要重新編譯表，因此頻繁刪除會增加裝置上的進程負載。此設定實際上會擴充TTL。

輪詢計時器選項指定時間限制，超過此時間後，裝置將查詢DNS伺服器以解析網路對象組中定義的FQDN。輪詢計時器已過期或解析的IP條目的TTL已過期時（以先出現者為準），會定期解析FQDN。

- （可選）從可用清單中選擇所需的介面對象，並將其增加到「所選介面對象」清單中，並確保可透過所選介面訪問DNS伺服器：

對於Firepower威脅防禦6.3.0裝置，如果未選擇任何介面，並且停用診斷介面進行DNS查詢，則DNS解析將透過包括診斷介面的任何介面進行（應用命令dnsdomain-lookup any）。

如果您未指定任何介面，且未在診斷介面上啟用DNS查閱，FTD會使用資料路由表來決定介面。如果沒有匹配項，則使用管理路由表。

- （可選）選中Enable DNS Lookup via the diagnostic interface also覈取方塊

如果啟用，Firepower威脅防禦會同時使用選定的資料介面和診斷介面進行DNS解析。請務必在Devices > Device Management > edit device > Interfaces頁面上配置診斷介面的IP地址。

步驟 3. 配置對象網路FQDN

導航到「對象」>「對象管理」，在網路對象中指定選擇FQDN選項。

- 使用者建立FQDN對象時生成32位唯一ID

- 此ID從FMC推送到LINA和Snort

- 在LINA中，此ID與物件關聯

- 在snort中，此ID與包含該對象的訪問控制規則相關聯

步驟 4.建立存取控制規則

使用以前的FQDN對象建立規則並部署策略：

注意：在訪問控制策略中部署FQDN對象時，將發生FQDN解析的第一個例項

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

- 這是部署FQDN之前的FTD初始組態：

aleescob# show run dns

DNS server-group DefaultDNS

- 這是FQDN部署後的配置：

aleescob# show run dns

dns domain-lookup wan_1557

DNS server-group DNS_Test

retries 3

timeout 5

name-server 172.31.200.100

domain-name aleescob.cisco.com

DNS server-group DefaultDNS

dns-group DNS_Test

- 以下是FQDN對象在LINA中的外觀：

object network obj-talosintelligence.com

fqdn talosintelligence.com id 268434436

- 如果已部署，則FQDN訪問清單在LINA中的外觀如下：

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start

- 以下是Snort (ngfw.rules)中的外觀：

# Start of AC rule.

268434437 deny 1 any  any 2 any  any any any  (log dcforward flowstart) (dstfqdn 268434436)

# End rule 268434437

注意：在此案例中，由於FQDN物件用於目的地，因此會列為dstfqdn。

- 如果檢查show dns和show fqdn命令，您可以注意到該功能已開始解析tallosintelligence的IP：

aleescob# show dns

Name: talosintelligence.com

Address: 2001:DB8::6810:1b36                          TTL 00:05:43

Address: 2001:DB8::6810:1c36                          TTL 00:05:43

Address: 2001:DB8::6810:1d36                          TTL 00:05:43

Address: 2001:DB8::6810:1a36                          TTL 00:05:43

Address: 2001:DB8::6810:1936                          TTL 00:05:43

Address: 192.168.27.54                                  TTL 00:05:43

Address: 192.168.29.54                                  TTL 00:05:43

Address: 192.168.28.54                                  TTL 00:05:43

Address: 192.168.26.54                                  TTL 00:05:43

Address: 192.168.25.54                                  TTL 00:05:43

aleescob# show fqdn

FQDN IP Table:

ip = 2001:DB8::6810:1b36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 2001:DB8::6810:1c36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 2001:DB8::6810:1d36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 2001:DB8::6810:1a36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 2001:DB8::6810:1936, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 192.168.27.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 192.168.29.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 192.168.28.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 192.168.26.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

ip = 192.168.25.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

FQDN-ID = 268434436

FQDN ID Detail:

FQDN-ID = 268434436, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

ip = 2001:DB8::6810:1b36, 2001:DB8::6810:1c36, 2001:DB8::6810:1d36, 2001:DB8::6810:1a36, 2001:DB8::6810:1936, 192.168.27.54, 192.168.29.54, 192.168.28.54, 192.168.26.54, 192.168.25.54

- 如果您在LINA中勾選show access-list，就可能會注意到每個解析度和命中次數的展開專案：

firepower# show access-list

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn talosintelligence.com (resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1b36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1c36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1d36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1a36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1936 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.27.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.29.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.28.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.26.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.25.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

- 如圖所示，對talosintelligence.com執行ping操作失敗，因為訪問清單中的FQDN存在匹配。由於FTD封鎖了ICMP封包，DNS解析已運作。

- 來自LINA的先前傳送的ICMP資料包的命中計數：

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn talosintelligence.com (resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1b36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1c36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1d36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1a36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2001:DB8::6810:1936 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.27.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.29.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.28.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.26.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 192.168.25.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

- 在入口介面中捕獲和顯示ICMP請求並將其丟棄：

aleescob# show cap in 13 packets captured 1： 18:03:41.558915 192.168.56.132 > 172.31.200.100 icmp： 192.168.56.132 udp port 59396 unreachable 2： 18:04:12.322126 192.168.56.132 > 172.31.4.161 icmp： echo request 3 8:04:12.479162 172.31.4.161 > 192.168.56.132 icmp：回應回覆4： 18:04:13.309966 192.168.56.132 > 172.31.4.161 icmp：回應請求5： 18:04:13.462149 172.31.4.161 > 192.168.5 6.132 icmp：回應應答6： 18:04:14.308425 192.168.56.132 > 172.31.4.161 icmp：回應請求7： 18:04:14.475424 172.31.4.161> 192.168.56.132 icmp：回應應答8： 18:04:15.306823 192.168.566.5 32 > 172.31.4.161 icmp：回應請求9： 18:04:15.463339 172.31.4.161 > 192.168.56.132 icmp：回應應答10： 18:04:25.713662 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求1： 18:04:3 .704232 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求12:18:04:35.711480 192.168.56.132 > 192 2.168.27.54 icmp：回應請求13:18:04:40.707528 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求aleescob# sho cap asp | 在192.168.27.54 162： 18:04:25.713799 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求165： 18:04:30.704355 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求168： 18:18:0 4:35.711556 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求176： 18:04:40.707589 192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp：回應請求

- 以下是trace查詢其中一個ICMP資料包的方式：

aleescob# sho cap in packet-number 10 trace

13 packets captured

10: 18:04:25.713662       192.168.56.132 > 192.168.27.54 icmp: echo request

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 192.168.57.254 using egress ifc  wan_1557

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

Additional Information:

Result:

input-interface: lan_v1556

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: wan_1557

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

- 如果訪問控制規則的操作為Allow，則這是系統支援firewall-engine-debug的輸出示例

> system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: icmp

Please specify a client IP address: 192.168.56.132

Please specify a server IP address:

Monitoring firewall engine debug messages

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 new firewall session

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 DAQ returned DST FQDN ID: 268434436

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 Starting with minimum 2, 'FQDN-ACL', and SrcZone first with zones 1 -> 2, geo 0 -> 0, vlan 0, inline sgt tag: untagged, ISE sgt id: 0, svc 3501, payload 0, client 2000003501, misc 0, user 9999997, icmpType 8, icmpCode 0

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 Match found for FQDN id: 268434436

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 match rule order 2, 'FQDN-ACL', action Allow

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 MidRecovery data sent for rule id: 268434437,rule_action:2, rev id:2096384604, rule_match flag:0x0

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 allow action

192.168.56.132-8 > 192.168.29.54-0 1 AS 1 I 0 deleting firewall session

- 將FQDN部署為預過濾器(Fastpath)的一部分時，它在ngfw.rules中的外觀如下：

iab_mode Off

# Start of tunnel and priority rules.

# These rules are evaluated by LINA. Only tunnel tags are used from the matched rule id.

268434439 fastpath any any  any any any  any any any  (log dcforward both) (tunnel -1)

268434438 allow any any  1025-65535 any any  3544 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  3544 any any  1025-65535 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 47  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 41  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 4  (tunnel -1)

# End of tunnel and priority rules.

- 從含有追蹤封包的LINA角度來看：

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any object obj-talosintelligence.com rule-id 268434439 event-log both

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY: Prefilter-1

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

疑難排解

1. 從FMC配置

- 驗證是否正確配置了策略和DNS伺服器設定

- 驗證部署是否成功

2. 在FTD上部署檢查

- 運行show dns和show access-list以檢視是否已解析FQDN和AC規則是否已展開

- 運行show run object network，記下與對象關聯的ID（例如，X代表源）

- 運行show fqdn id X以檢查FQDN是否已正確解析為源IP

- 驗證ngfw.rules檔案是否具有以FQDN ID X作為源的AC規則

- 運行系統支援firewall-engine-debug並檢查Snort裁決

收集FMC故障排除檔案

所需的所有日誌都從FMC故障排除中收集。要從FMC收集所有重要日誌，請從FMC GUI運行故障排除。否則，在FMC Linux提示符下，運行sf_troubleshoot.pl。如果您發現問題，請向思科技術支援中心(TAC)提交FMC故障排除和報告。

FMC日誌

記錄檔名稱/位置

目的

/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmsshareddsvcs.log

所有API呼叫

/var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.log

所有API呼叫

/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmsbesvcs.log

CLI生成日誌

/opt/CSCOpx/MDC/tomcat/logs/stdout.log

Tomcat日誌

/var/log/mojo.log

Mojo日誌

/var/log/CSMAgent.log

CSM和DC之間的REST呼叫

/var/log/action_queue.log

DC的操作隊列日誌

常見問題/錯誤消息

以下是FQDN和DNS伺服器組對象的UI中顯示的錯誤/警告以及DNS設定：

錯誤/警告

案例

說明

名稱包含無效字元。名稱必須以字母或下劃線開頭，後面必須是字母數字或特殊字元。(-、_、+、.)

使用者

配置錯誤名稱

將允許的資訊通知使用者

字元和最大範圍。

無效的預設網域值

使用者配置錯誤的域名

將允許的字元和最大範圍通知使用者。

在平台設定「mzafeiro_Platform_Settings」中未為DNS選擇介面對象。如果繼續，DNS域名查詢將很快在所有介面上發生

使用者未選取任何介面以進行網域查閱

對於6.3後裝置

系統會警告使用者，DNS

即將應用伺服器組CLI

到所有介面。

在平台設定「mzafeiro_Platform_Settings」中未為DNS選擇介面對象。如果繼續，則不會立即應用具有「DNS」的DNS伺服器組

使用者未選取任何介面以進行網域查閱

對於6.2.3裝置

警告使用者

DNS

伺服器群組CLI不是

已生成。

部署失敗

在除AC策略/預過濾器策略以外的策略中使用FQDN時，可能會發生此錯誤並顯示在FMC UI中：

建議的故障排除步驟

1)打開日誌檔案：/var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.log

2)檢查驗證訊息，類似於：

「配置的網路無效。在裝置[裝置名稱]上配置的網路[NetworksContainingFQDN]是指FQDN」

3)建議的行動：

驗證是否已使用包含FQDN對象的FQDN或組配置了一個或多個下面提及的策略，並在刪除這些對象後重新嘗試部署這些策略。

a)身份策略

b)包含應用於AC策略的FQDN的變數集

沒有啟用的FQDN

系統可以透過FTD CLI顯示下一個專案：

> show dns INFO：沒有啟用的FQDN

在應用具有已定義fqdn的對象之前，不會啟用DNS。套用物件後，就會解決這個問題。

問答

問：使用FQDN的Packet Tracer是否是對問題進行故障排除的有效測試？

答：是的，您可以將fqdn選項與Packet Tracer一起使用。

問：FQDN規則多久更新一次伺服器的IP地址？

答：這取決於DNS響應的TTL值。一旦TTL值過期，將使用新的DNS查詢再次解析FQDN。

這還取決於DNS伺服器配置中定義的Poll Timer屬性。當輪詢DNS計時器過期或解析的IP條目的TTL過期時（以先到者為準），會定期解析FQDN規則。

問：這對輪詢DNS是否有效？

答：輪詢DNS可順利運作，因為這項功能可在使用DNS使用者端的FMC/FTD上運作，且輪詢DNS組態位於DNS伺服器端。

問：TTL DNS值是否有限制？

答：如果DNS回應具有0 TTL，則FTD裝置會增加60秒。在這種情況下，TTL值最小60秒。

問：因此預設情況下，FTD會保留預設值60秒？

答：使用者始終可以在DNS伺服器上使用過期條目計時器設定覆蓋TTL。

問：它如何與任播DNS響應互動操作？例如，DNS伺服器可以根據地理位置為請求者提供不同的IP地址。能否為FQDN請求所有IP地址？像Unix上的dig指令嗎？

答：是的，如果FQDN能夠解析多個IP地址，則所有地址都將推送到裝置，AC規則將相應地展開。

問：是否計畫包含預覽選項，以顯示任何部署更改之前已推送的命令？

答：這是透過Flex配置提供的預覽配置選項的一部分。預覽已經存在，但在Flex Config策略中隱藏它。我們計畫將其移出，使之成為通用部件。

問：FTD上的哪個介面可用於執行DNS查詢？

答：可以配置。如果沒有設定任何介面，則會啟用FTD上所有命名介面進行DNS查閱。

問：即使對具有相同FQDN對象的所有託管的NGFW應用相同的訪問策略，每個託管的NGFW是否也分別執行自己的DNS解析和FQDN IP轉換？

答：是。

問：能否清除FQDN ACL的DNS快取以進行故障排除？

答：是的，您可以在裝置上執行clear dns和clear dns-hosts cache命令。

問：FQDN解析到底何時觸發？

答：FQDN解析在AC策略中部署FQDN對象時發生。

問：是否只能清除單個站點的快取？

答：是。如果您知道域名或IP地址，則可以將其清除，但是根據ACL的角度，沒有這樣的命令。例如，發出clear dns host agni.tejas.com命令可以用關鍵字host按主機清除主機上的快取，如dns host agni.tejas.com中所述。

問：是否可以使用萬用字元，例如*.microsoft.com？

A：否。FQDN必須以數字或字母開始和結束。只有字母、數字和連字型大小可以做為內部字元。

問：名稱解析是在AC編譯時執行，而不是在第一次或後續請求時執行？如果遇到低TTL（小於AC編譯時間、快速流量或其他因素），是否可能會丟失某些IP地址？

答：部署AC策略後立即進行名稱解析。根據TTL時間到期，續訂將繼續。

問：是否計畫處理Microsoft Office 365雲IP地址(XML)清單？

答：目前不支援此功能。

問：SSL策略中是否提供FQDN？

答：目前不需要（軟體版本6.3.0）。FQDN對象僅在源網路和目標網路中僅支援AC策略。

問：是否有任何歷史日誌可以提供已解析FQDN的相關資訊？例如，LINA系統日誌。

答：要排除FQDN到特定目標的故障，可以使用system support trace命令。跟蹤顯示資料包的FQDN ID。您可以比較ID以進行疑難排解。您還可以啟用Syslog消息746015，746016跟蹤FQDN dns解析活動。

問：裝置是否使用解析的IP在連線表中記錄FQDN？

答：要排除FQDN到特定目標的故障，可以使用system support trace命令，其中，跟蹤顯示資料包的FQDN ID。您可以比較ID以進行疑難排解。計畫將來在FMC上的事件檢視器中使用FQDN日誌。

問：FQDN規則功能有哪些缺點？

答：如果FQDN規則用於經常更改IP地址的目標（例如：TTL到期為零的網際網路伺服器），則此功能無法擴展，工作站最終可能擁有不再與FTD DNS快取匹配的新IP地址。因此，它與ACP規則不匹配。預設情況下，FTD會將DNS回應所收到的TTL到期加上1分鐘，且不能設定為零。在這些情況下，強烈建議使用最適合此使用案例的URL過濾功能。