目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

組態

驗證

簡介

本檔案介紹如何通過Cisco Firepower可擴充作業系統(FXOS)機箱管理器變更Cisco Firepower威脅防禦(FTD)例項的密碼，即使您不知道當前密碼。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD)

- Cisco Firepower可擴充作業系統(FXOS)機箱管理員

採用元件

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD)6.2.2或更高版本

- Cisco Firepower 4120安全裝置FXOS 2.2或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在某些情況下，安全策略要求網路管理員定期更改裝置的密碼。

此外，還可能出現裝置密碼丟失且需要恢復的情況。

對於通過FP41xx和FP93xx安全裝置的FTD例項，可通過FXOS機箱管理器完成此操作。

設定

組態

更改FTD應用程式的密碼,請遵循以下步驟：

步驟1.使用管理員許可權使用者名稱登入到機箱管理器。

步驟2.導覽至Devices索引標籤，並為相關FTD應用程式選擇Edit按鈕。

步驟3.選擇FTD例項的圖示，如下圖所示。

步驟4.顯示「配置」視窗。找到後，導航到Settings頁籤。

步驟5.在「密碼」文本框中輸入FTD應用的新密碼。

步驟6.在「確認密碼」文本框中重新輸入新密碼。

附註：在新密碼生效之前，在FXOS級別重新啟動裝置。

驗證

透過SSH登入FTD應用程式，確保新密碼已正確套用。