目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

重新映像流程

開始之前

重新映像流程概覽

Cisco Firepower Management Center 1000、2500和4500

疑難排解

未列出System_Restore LILO選單選項

7010、7020和7030裝置

7110和7120裝置

8000系列裝置或管理中心型號FS750、FS1500或FS3500

型號FMC1000、FMC2500、FMC4500（基於M4的FMC）的系統還原

未列出啟動選項

簡介

本檔案將以Cisco FireSIGHT管理中心(FMC)和FirePOWER裝置的重新映像程式的範例說明這些流程。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

受管裝置

FireSIGHT管理中心

可重新映像的軟體版本

Cisco Firepower 7000 系列

Cisco Firepower 7100 系列

Cisco Firepower 8100 系列

Cisco Firepower 8200 系列

FS 750

FS 1500

FS 3500

5.2或更高版本

Firepower 8300系列

Cisco AMP 7150

Cisco AMP 8150

5.3或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

重新映像流程

注意：升級或重新映像FireSIGHT管理中心或FirePOWER裝置時，請勿插入USB儲存裝置或插入鍵盤、影片和滑鼠(KVM)交換機。

開始之前

1. 如果您計畫重新映像管理中心或獨立的Firepower裝置，建議在繼續之前備份您的裝置。

2. 識別感測器的型號，並使用「Components Used（已使用的元件）」部分中的型號清單驗證本指南是否正確。

3. 從思科支援網站下載您所需的軟體版本的適當安裝指南和磁碟映像。

註：請勿重新命名.iso檔案

為映像服務：必須將.iso檔案複製到從裝置的管理網路可訪問的、運行SSH伺服器的主機。

註：如果沒有其他SSH伺服器可用，則可以使用FMC進行此過程。

驗證iso的完整性：檔案的md5sum位於頁面的右側，用於使用md5sum實用程式進行驗證。

4. 安裝指南包含重新映像的逐步說明，還概述了重新映像處理的幾種方法。本文中提供的圖片可供參考。

重新映像流程概覽

註:5.3版用於捕獲本文中顯示的影象。對於其他5.x版本，除了在圖中所示的版本號之外，重新映像過程完全相同。

圖1

圖2 — 系統重新啟動時，按鍵盤上的箭頭鍵以停止倒計時，為下一幅螢幕選擇System_Restore選項。

註：如果System_Restore提示符未顯示，則必須更改引導順序以直接引導到恢復分割槽(DOM)。有關詳細資訊，請參閱缺少System_Restore LILO選單選項。

圖3

圖4 — 如果您使用鍵盤和顯示器，請選擇選項0。

註：有時會看到「Restore（還原）」選項的選單僅在僅連線控制檯時顯示（鍵盤已拔出）。一旦選擇「恢復」選項，鍵盤就可以重新連線回來

圖5

圖6

圖7 — 要選擇網路裝置，按空格鍵。

圖8

圖9

圖10

圖11

圖12

圖13

圖14

圖15 — 思科支援人員建議您使用安全複製(SCP)協定。

圖16 — 可以使用FireSIGHT管理中心作為此步驟的SCP伺服器。繼續此過程，並使用管理中心的IP地址和憑據填充System Restore選單中的字段。更多詳細資訊，請參閱

安全複製(SCP)伺服器用於安全地傳輸檔案。如果 如果需要，可以將Sourcefire防禦中心(DC)用作SCP伺服器，將檔案傳輸到其他Sourcefire裝置。當需要將iso映像傳輸到Sourcefire裝置以進行重新映像時，當常規SCP伺服器無法訪問或不可用時，此命令非常有用。

步驟 1.從Sourcefire支援門戶將適當的.iso檔案下載到您的案頭。

步驟 2.使用SCP客戶端，將檔案從案頭複製到防禦中心。

提示:SCP客戶端通常在Linux或Mac作業系統中可用。但是，在Windows作業系統中，您可能必須安裝第三方SCP客戶端軟體。Sourcefire不提供安裝任何特定SCP客戶端軟體的建議或支援。

下一個示例演示如何將Sourcefire .iso映像檔案從Linux系統的「下載」目錄複製到Sourcefire防禦中心的/var/tmpdirectory:

LinuxSystem:~$ cd Downloads

LinuxSystem:~/Downloads$ scp Sourcefire_3D_Sensor_S3-4.10.2-Restore.iso user_name@IP_Address_of_Defense_Center:/var/tmp

注意:請勿更改.iso檔案的名稱。重新映像期間可能會產生偵測檔案的問題。

現在，檔案被複製到防禦中心。您可以繼續對Sourcefire裝置進行重新映像處理。在重新映像時，如有必要，您可以提供DC的IP地址和使用者名稱，以及用以前的說明複製映像檔案的路徑。

警告：完成重新映像後，您必須從防禦中心的/var/tmp目錄中移除.iso檔案，以減少磁碟空間的利用率。

圖17

圖18

圖19

注意：如果您此時收到連線錯誤而不是預期消息，請驗證與SSH伺服器的連線。

圖20 — 要選擇.iso影象，請按空格鍵。

註：必須使用.iso檔案的預設檔名，否則在此步驟中可能檢測不到這些檔案。

錯誤：未找到ISO映像

在版本6.3中，ISO名稱約定已從Sourcefire_3D_Device_S3-<ver>-<build>-Restore.iso更改為Cisco_Firepower_NGIPS_Appliance-<ver>-<build>-Restore.iso。如果您遇到「未找到ISO映像」，請將ISO檔案重新命名為舊版檔名。將6.2.x或更舊版本重新映像到6.3.0或更高版本時，通常會發生這種情況。

圖21

圖22 — 思科支援人員建議跳過此過程中的步驟3。重新映像完成後，即可安裝修補程式和Snort規則更新(SRU)。

圖23

圖24

圖25

圖26

有關從不同主要軟體版本重新映像的重要註意：如果您嘗試重新映像以前運行不同主要軟體版本的裝置，例如重新映像5.1 > 5.2、5.2 > 5.3、5.3 > 5.2等，則必須完成圖1 - 26中描述的步驟兩次。

1. 在提示符下選擇OK（如圖26所示）後，系統還原分割槽將刷新到新版本，裝置將重新啟動。

2. 重新引導後，您必須從頭開始重新映像過程，並繼續執行圖27b至31中所示的過程。

如果這是從其他主要軟體版本進行的第一次重新映像，則您將看到如下所示的螢幕：映像27a，然後圖31和圖32。

注意：如果您看到此螢幕，在「檢查硬體」之後和「USB裝置……」之前可能會出現延遲，並且輸出不可見。此時不要按任何鍵，否則裝置將重新啟動至不可用狀態，需要重新映像一次。

如果不是，您可以看到圖27b至圖32中的螢幕。

圖27a

圖27b

圖28

圖29

圖30

圖31

圖32

Cisco Firepower Management Center 1000、2500和4500

FMC 1000、2500和4500上的選項不同。使用KVM交換機或CIMC，在裝置啟動時，將顯示以下選項：

1 - Cisco Firepower管理控制檯VGA模式

2 - Cisco Firepower管理控制檯串列

3 - Cisco Firepower管理控制檯系統還原模式

4 - Cisco Firepower管理控制檯密碼恢復模式

如果要使用UI進入還原模式，請選擇選項「Cisco Firepower Management Console System Restor Mode」(選項3)，然後選擇「Cisco Firepower Management Console System Restore VGA Mode」(選項1)

圖33

該過程的其餘部分與其他FMC裝置上的相同。

疑難排解

未列出System_Restore LILO選單選項

FireSIGHT管理中心和FirePOWER 7000和8000系列裝置具有包含重新映像系統的整合快閃記憶體驅動器。如果LILO(Linux Loader)啟動選單中沒有「System_Restore」選項，仍可以訪問此驅動器以完成重新映像。

7010、7020和7030裝置

如果使用70XX系列裝置，請完成以下步驟以選擇啟動裝置：

1. 正常關閉裝置電源。

2. 在裝置啟動時開啟裝置電源，並重複按Delete鍵，以訪問啟動裝置選擇螢幕。請參閱以下圖示：

圖A1

圖A2

3. 使用右箭頭鍵選擇「Save & Exit」頁籤。在此頁籤上，使用向下箭頭鍵選擇SATA SM: InnoDisk。- InnoLite並按Enter鍵。

圖A3

4. 如果使用鍵盤和顯示器，請選擇0。

圖A4

圖A5

7110和7120裝置

如果使用71XX系列裝置，請完成以下步驟以選擇啟動裝置：

1. 正常關閉裝置電源。

2. 在裝置啟動時開啟裝置電源，並重複按F11鍵，以訪問啟動裝置選擇螢幕。請參閱此處顯示的圖片：

圖B1

3. 選擇選項HDD:P1-SATADOM，然後按Enter以引導至System_Restore分割槽。

圖B2

圖B3

8000系列裝置或管理中心型號FS750、FS1500或FS3500

如果使用8000系列裝置或管理中心型號FS750、FS1500或FS3500，請完成以下步驟以選擇引導裝置：

1. 正常關閉裝置電源。

2. 在裝置啟動時開啟裝置電源，並重複按F6鍵，以訪問啟動裝置選擇螢幕。請參閱此處顯示的圖片：

圖C1

3. 選擇USB選項。

圖C2

4. 裝置從System_Restore分割槽啟動並顯示System_Restore選單。

圖C3

型號FMC1000、FMC2500、FMC4500（基於M4的FMC）的系統還原

註：對於FMC4500，此型號有不同的啟動選單，更多詳細資訊在下一連結中

對於以下型號，選擇系統還原的提示顯示不同：FMC1000、FMC2500、FMC4500

1. 啟動期間，您可以看到此螢幕5秒：

圖D1

2. 選擇System Restore(系統還原#3項，本例中為)。

圖D2

3. 選擇系統還原的顯示方法(#1情況下為VGA)

圖D3

4. 然後您到達圖5中所示的提示符，此過程繼續正常進行。

未列出啟動選項

引導至重新映像分割槽的選項可能未列在BIOS或引導選單中。如果是這種情況，包含重新映像系統的驅動器可能丟失或損壞。可能需要RMA。