目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題：兩個Firepower機箱具有重複的系統名稱時，FMC上的FTD HA配置問題

解決方案

相關錯誤

簡介

本檔案介紹當兩個firepower機箱具有重複的系統名稱時，從Firepower管理中心(FMC)配置Firepower威脅防禦(FTD)高可用性(HA)配對時，在firepower裝置上出現的問題。本文檔的主要目的是幫助您瞭解此問題，並為您提供解決方法的指導。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco FMC基本配置。

- Cisco FTD基本設定。

- Cisco Firepower可擴展作業系統(FXOS)基本配置。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco FMC v6.2.1

- Cisco Firepower 4120威脅防禦v6.2.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題：兩個Firepower機箱具有重複的系統名稱時，FMC上的FTD HA配置問題

當您嘗試在FMC中的HA配對組態中新增輔助FTD時，出現重複的firepower機箱系統名稱的問題。主要問題是您不能選擇次要FTD來建立HA配對，這是因為FMC完全不會像圖中所看到的，將第二個FTD顯示為選項。

由於此問題，選擇哪個FTD作為主要對等點並不重要，一旦為HA對選擇了主要FTD，就不能再為HA對選擇任何FTD作為次要對。

解決方案

FTD開發者確認之所以會發生此問題，是因為兩個firepower機箱皆已設定相同的系統名稱：

步驟1.  在本示例中，您可以確認兩個firepower機箱使用與FTD-4120相同的系統名稱：

對於FPR機箱1:

對於FPR機箱2:

步驟2.  要解決此問題，請從命令列介面(CLI)訪問兩個firepower機箱，並更改其系統名稱，為每個機箱使用不同的名稱：

對於firepower機箱1:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-FCCC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-FCCC-A /system #

對於firepower機箱2:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-CCDC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-CCDC-A /system #

步驟3.  更改兩個firepower機箱的系統名稱后，繼續刪除每個FTD並重新將其新增到FMC。

步驟4.  將兩個FTD新增到FMC後，從Devices > Device Management > Add High Availability中選擇Add High Availability選項，這一次，您可以為高可用性對選擇第二個FTD:

步驟5.  配置所需的HA選項：

步驟6.  確認FTD HA配對已正確新增到FMC:

相關錯誤

CSCvc9926 FMC GUI需要指示未將裝置顯示為FTD HA的「輔助」選項的原因

形成FTD HA時，CSCvc99919機箱名稱必須唯一