目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

程式

組態

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何從安全防火牆機箱管理員(FCM)復原邏輯裝置的密碼。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)

- 思科調適型安全裝置(ASA)

- 安全防火牆威脅防禦(FTD)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 安全防火牆4100/9300裝置。

- 邏輯裝置（ASA或FTD）已建立並處於聯機狀態。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

邏輯裝置的密碼在建立時即已配置，而且也可以在從CLI部署載入程式配置後進行更改。

程式

此程式說明如何在已經建立邏輯裝置後，從機箱管理員GUI變更密碼。這適用於ASA和FTD邏輯裝置。

警告：恢復口令的過程將覆蓋FCM中的載入程式配置。這意味著在裝置建立後從邏輯裝置CLI對管理IP執行的任何更改也會恢復。

組態

1. 登入安全防火牆機箱管理器。

2. 要更改邏輯裝置的口令，請導航到邏輯裝置>編輯。

邏輯裝置功能表

3. 按一下裝置按鈕以輸入Bootstrap配置。

載入程式配置

4. 按一下設定。觀察口令是否已設定。輸入新密碼並加以確認。

此操作會更改密碼，但需要重新引導才能執行更改。

密碼欄位

5. 儲存變更時，會出現確認訊息。您可以選擇現在重新啟動裝置，也可以在邏輯裝置>重新啟動中選擇稍後重新啟動裝置。

儲存變更警告

6. 一旦邏輯裝置恢復，您就可以透過SSH連線到裝置並使用新的憑證訪問專家模式。

相關資訊

- 思科技術支援與下載