目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

帶ASA映像的Firepower 2100的步驟

使用FTD映像的Firepower 2100的程式

組態範例

具有ASA代碼的Firepower 2100示例

具有FTD代碼的Firepower 2100範例

簡介

本文檔介紹在Firepower 2100裝置上更改本地使用者密碼的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Firepower FXOS

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體/軟體版本：

- FPR 2100

- FXOS版本2.1、2.2和2.3

此過程會根據所使用的應用程式碼而更改。它可以是自適應安全裝置(ASA)或Firepower威脅防禦(FTD)。本文檔介紹了這兩種方法。

本文檔中的資訊是為當前管理員使用者名稱和密碼已知的裝置以及具有已清除（預設）配置的裝置建立的

程式

帶ASA映像的Firepower 2100的步驟

步驟 1.進入安全模式。

Firepower-chassis#  scope security

步驟 2.驗證配置了哪個使用者，其中local-user-name是要用於登入此帳戶的帳戶名。

Firepower-chassis /security # show local-user

步驟 3.輸入本地使用者範圍。

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

步驟 4.設定使用者帳戶的新密碼。

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

步驟 5.將事務提交到系統配置。

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

使用FTD映像的Firepower 2100的程式

步驟 1.透過CLI連線至FTD應用程式。

Firepower-chassis# connect ftd

步驟 2.驗證使用者是否更改「使用者」表的一部分。

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

步驟 3.設定使用者帳戶的密碼。

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

組態範例

具有ASA代碼的Firepower 2100示例

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

提交更改後，確認其工作正常，註銷會話，然後使用新密碼cisco重新登入。

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

更改密碼後，舊密碼將被新密碼替換。

具有FTD代碼的Firepower 2100範例

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

提交更改後，請確認其運行正常，註銷會話並使用新的passwordnewpassword重新登入。

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#