目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

報告

加密

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在Outlook中自定義思科郵件安全報告和加密外掛按鈕。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科電子郵件安全外掛

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Windows 10 64位、Outlook 2016（64位）和Cisco電子郵件加密外掛1.2.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

安裝思科郵件安全外掛時，需要自定義Outlook介面中「思科郵件報告和加密」部分中顯示的按鈕。

- 您必須具有在Windows中編輯檔案的許可權，否則，Outlook無法讀取新配置。

- 已安裝Outlook。Outlook和外掛必須在相容性矩陣中匹配。思科電子郵件加密相容性矩陣

- 已安裝思科電子郵件安全外掛。

- 為了從CRES門戶https://res.cisco.com/admin/下載BCE配置檔案，必須擁有貴公司的CRES帳戶和管理員許可權。

附註：如果您沒有CRES管理員帳戶，請與思科支援部門聯絡。

設定

報告

步驟1.安裝並關閉Microsoft Outlook。

步驟2.將思科郵件安全外掛手動安裝到PC。

步驟3.導覽至CRES portal(https://res.cisco.com/admin/)並下載BCE配置檔案，如下圖所示。

步驟4.修改BCE.xml檔案取決於您的業務需求。

例如：若要移除「Marketing」按鈕，您需要導覽至reportType name="marketing"部分並移除此部分，如下圖所示。

步驟5.完成對BCE.xml檔案的更改並儲存。

步驟6.在CRES管理員門戶上，導航到BCE Config頁籤以按所提供的方式上傳檔案。

步驟7.按一下Upload and Sign，如下圖所示。

步驟8.將生成的名為BCE_Config_signed.xml的新簽名檔案複製到C:\ProgramData\Cisco\Cisco Email Encryption Plug-In\Common，並將其重新命名為config_1.xml，如下圖所示。

步驟9.在CommonComponentsConfiguration標籤下開啟名為CommonComponentsConfig.xml的檔案，然後新增這些字串，如下圖所示。

<帳戶檔名>

<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer="*"/>

</accountFileNames>

步驟10.開啟Microsoft Outlook並驗證是否根據需要設定了自定義項。

加密

外掛軟體新增了另一個稱為「思科郵件加密」的部分，其中包含兩個按鈕，如下圖所示：

在以下行中，將名為config_1的檔案中的值從true更改為false時，會禁用「管理消息」按鈕：

<showManageMessageButton>false</showManageMessageButton>

在以下行中，將名為config_1的檔案中的值從true更改為false時，會禁用「外掛選項」按鈕：

<showPluginOptions>false</showPluginOptions>

Call Home彈出視窗如下圖所示：

在以下行中，將名為config_1的檔案中的值從true更改為false時，會禁用此設定：

<callHome>

<callHomeAdminEnabled>false</callHomeAdminEnabled>

</callHome>

附註：如果config_1檔案需要新增上述行，並將值更改為false以避免差異，則callHome彈出視窗的行無法顯示。

修改最後三個選項後，確保遵循步驟5-10正確儲存更改。

驗證

確保執行正確的過程並在Outlook客戶端中驗證結果。您可以關閉並開啟Outlook，以使客戶端載入新的更改。

相關資訊

- 軟體IronPort郵件安全裝置外掛 — 1.2.1.118

- 思科電子郵件加密外掛1.2管理員指南

- 思科電子郵件加密相容性矩陣

- 技術支援與文件 - Cisco Systems