目錄

簡介

郵件日誌或郵件跟蹤中的「SBRS rfc1918」意味著什麼？

相關資訊

簡介

本檔案將說明「SBRS rfc1918」在思科電子郵件安全裝置(ESA)/雲電子郵件安全(CES)上的郵件日誌或郵件跟蹤意味著什麼。

郵件日誌或郵件跟蹤中的「SBRS rfc1918」意味著什麼？

「SBRS rfc1918」記錄的原因在於，連線到ESA/CES的郵件伺服器來自私有IP，而不是網際網路可路由IP。

根據RFC 1918，私有internet地址為：

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Cisco ESA/CES不會查詢這些地址的SBRS得分，而是在SBRS得分欄位中記錄「rfc1918」。

私有地址上的SBRS欄位示例：

Mon Sep 11 12:15:29 2006 Info: ICID 4 RELAY SG RELAYLIST match 192.168.50.7 SBRS rfc1918

Wed Sep 13 10:37:06 2006 Info: ICID 5 RELAY SG RELAYLIST match 192.10.66.71.110 SBRS rfc1918

Wed Sep 13 10:37:56 2006 Info: ICID 6 RELAY SG RELAYLIST match 172.16.1.2 SBRS rfc1918

Internet可路由地址上的SBRS欄位示例：

Mon Sep 11 11:58:29 2006 Info: ICID 3 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[-1.0:10.0] SBRS 5.2 country United States

相關資訊

- Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems

- RFC 1918檔案