目錄

簡介

背景資訊

如何將發件人組「ALL」與郵件過濾器匹配並驗證過濾器操作？

建立郵件篩選器

驗證篩選器操作

相關資訊

簡介

本文介紹如何將發件人組「ALL」與郵件過濾器進行匹配，並驗證郵件安全裝置(ESA)上是否進行了過濾。

背景資訊

如下表所示，當郵件篩選條件"(sendergroup =="ALL")不返回正匹配時，要求對ALL"發件人組中的郵件匹配執行操作。此行為是因為連線與任何已定義的發件人組都不匹配。因此，它被視為「none」。為了檢測匹配到「ALL」發件人組的郵件，可以配置郵件篩選器。

如何將發件人組「ALL」與郵件過濾器匹配並驗證過濾器操作？

注意：只能在ESA的CLI中使用消息過濾器來配置發件者組條件。

建立郵件篩選器

對匹配「ALL」發件人組的郵件執行操作的郵件篩選器語法：

DEFAULT_Sendergroup:

if (sendergroup == "none")

{

log-entry("Default Sender Group ALL matched");

}

.

or

DEFAULT_Sendergroup:

if (sendergroup == "")

{

log-entry("Default Sender Group ALL matched");

}

.

驗證篩選器操作

與此郵件過濾器匹配的郵件將在mail_logs或「郵件跟蹤」中顯示。

mail_log示例的摘錄：

Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address 10.10.10.12 reverse dns host unknown verified no

Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT SG None match ALL SBRS rfc1918 country not applicable

Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109

Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From:

Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To:

Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b$a9@adesa3.cisco.com>'

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT in the inbound table

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done

Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close

有關郵件過濾器的其他資訊，請參閱高級配置指南。

相關資訊

- 技術支援與檔案 — Cisco System

- 如何將新郵件過濾器新增到我的思科郵件安全裝置(ESA)

- ESA上的郵件過濾器和內容過濾器之間的差異

- 如何編寫更有效的郵件過濾器