目錄

簡介

安全清單/阻止清單限制和配置限制

簡介

本檔案介紹安全清單/阻止清單(SLBL)限制以及思科電子郵件安全裝置(ESA)和安全管理裝置(SMA)限制的配置。

安全清單/阻止清單限制和配置限制

SLBL的大小限制可通過ESA或SMA的Web介面進行調整。

在ESA上：監控>隔離>終端使用者安全清單/阻止清單（垃圾郵件隔離）>編輯設定

從SMA：管理設備>集中服務>垃圾郵件隔離區>終端使用者安全清單/阻止清單>編輯設定

註：目前，最大限製為500。這是每個接收人的每個清單的最大地址或域數。如果每個使用者允許大量清單條目，系統效能可能會受到負面影響。