目錄

簡介

如何在ESA/WSA/SMA上新增或修改NTP

CLI

GUI

相關資訊

相關思科支援社群討論

簡介

本檔案介紹如何在思科電子郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)和安全管理裝置(SMA)上設定或修改網路時間協定(NTP)伺服器設定。

如何在ESA/WSA/SMA上新增或修改NTP

可以通過CLI或GUI配置或修改NTP伺服器設定。請參見下面的詳細說明。

CLI

> ntpconfig

Currently configured NTP servers:

No servers currently configured.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a server.

- SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.

[]> new

Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.

[]> 172.18.108.15

您可以新增多個NTP伺服器。

如果已配置伺服器，請使用delete刪除任何不需要的伺服器。

附註：請務必通過CLI提交對配置所做的所有更改。

GUI

在瀏覽器中瀏覽以下內容：

1.定位至系統管理>時間設定頁。

2.按一下編輯設定。

3.在「計時方法」部分，選擇使用網路時間協定。

4.輸入NTP伺服器地址，然後按一下Add Row。您可以新增多個NTP伺服器。

5.要從清單中刪除NTP伺服器，請按一下該伺服器的垃圾桶圖示。

6.為NTP查詢選擇介面。這是NTP查詢應來自的IP地址。

7.提交並確認更改。

也可以選擇手動設定時間。

1.定位至系統管理>時間設定頁。

2.按一下編輯設定。

3.在「計時方法」部分，選擇手動設定時間。

4.輸入月、日、年、小時、分鐘和秒。

5.選擇上午或下午

6.提交並確認更改。

相關資訊

- 思科郵件安全裝置使用手冊

- 思科網路安全裝置使用手冊

- 思科安全管理裝置使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems